Índice

Introdução

Como eu determino que versão de software está sendo executado em meu dispositivo?

Página de login da interface da WEB

Página do status de sistema na interface da WEB

Página da elevação na interface da WEB

Opções de interface da linha de comando

Introdução

Este documento descreve como identificar que versão do AsyncOS está sendo executado na ferramenta de segurança do email (ESA), na ferramenta de segurança da Web (WSA), ou no dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A).

Como eu determino que versão de software está sendo executado em meu dispositivo?

Ao tratar o apoio de Cisco, você pode ser pedido a versão do AsyncOS que está sendo sido executado no dispositivo.  A versão de AsyncOS pode ser identificada de um dos lugar alistados abaixo:

- Página de login da interface da WEB.

- Página do “status de sistema” na interface da WEB.

- Página da “elevação” na interface da WEB.

- Opções de interface da linha de comando.

Página de login da interface da WEB

Ao registrar em um dispositivo, a página do respingo do início de uma sessão mostrará a versão sob a descrição do dispositivo e acima do campo de " nome de usuário ".

Página do status de sistema na interface da WEB

Após o registro no dispositivo, a informação de versão pode ser encontrada na página do “status de sistema”.  Os sentidos específicos do dispositivo são mostrados abaixo.

- ESA

- Selecione o “monitor - > status de sistema” do menu.

- Olhe sob a seção do “status de sistema” para o “sistema operacional”.

- WSA

- Selecione o “relatório - > status de sistema” do menu.

- Olhe sob a seção da “configuração atual” para a “versão”.

- S A

- Selecione do “o dispositivo Gerenciamento - > serviços centralizados - > status de sistema” do menu.

- Olhe sob a seção da “informação de sistema” para o “sistema operacional”.

Promova a página na interface da WEB

Após o registro no dispositivo, a informação de versão pode ser encontrada na página da “elevação”.  Os sentidos específicos do dispositivo são mostrados abaixo.

- ESA

- A “administração do sistema seleta - > elevação do sistema” do menu.

- Olhe sob da “a seção do sistema elevação” para “a versão atual de AsyncOS”.

- WSA

- Selecione a “administração do sistema - > elevação do sistema” do menu.

- Olhe sob da “a seção do sistema elevação” para “a versão atual de AsyncOS”.

- S A

- Selecione do “o dispositivo Gerenciamento - > a administração do sistema - > elevação do sistema” do menu.

- Olhe sob da “a seção do sistema elevação” para “a versão atual de AsyncOS”.

Opções de interface da linha de comando

Dentro da interface da linha de comando, há duas opções que mostrarão a versão running atual como notável abaixo

Usando o comando da “versão” (destacado no amarelo abaixo):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

Usando o comando do “ipcheck” (destacado no amarelo abaixo):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05