Índice

Introdução

Problema

Solução

Conversação SMTP do exemplo

Introdução

Este documento descreve uma mensagem do erro (salto macio) que você possa receber durante uma comunicação com os server do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) do nexthop.

Problema

O identificador de conexão da entrega (DCID) mostra esta mensagem

452 4.3.1 Insufficient system resources

para o servidor SMTP do nexthop. As mensagens são enfileiradas acima na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Solução

Começando com o Microsoft Exchange 2007, um modo da pressão contrária foi introduzido. A maioria de motivo comum pela qual o Microsoft Exchange adiará toda a mensagem (exceto de seu próprio domínio) é porque o espaço de disco para o agente de transporte da troca foi abaixo de 4GB. A única solução é aumentar o espaço de disco ou mover a fila para uma outra separação com bastante espaço.

Conversação SMTP do exemplo

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources