Índice

Introdução

Pré-requisitos

Que é o número máximo de máquinas apoiadas em um conjunto do gerenciamento centralizado?

Introdução

Este documento descreve o número máximo de dispositivos apoiados em um conjunto do gerenciamento centralizado.

Pré-requisitos

A informação neste documento é baseada em ferramenta de segurança do email de Cisco e em todas as versões de AsyncOS.

Que é o número máximo de máquinas apoiadas em um conjunto do gerenciamento centralizado?

A fim conseguir o desempenho ótimo, Cisco recomenda que os usuários limitam todo o único conjunto a 20 dispositivos ou a menos.