Índice

Introdução

Programe o backup

Programe únicos ou backup retornando

Comece um backup imediato

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como suportar dados de um dispositivo do Gerenciamento do Cisco Security (S A) a um outro S A.

Programe o backup

O backupconfig do comando CLI no S A permite que um administrador copie os conjuntos de dados ativos (seguindo, relatando, e base de dados ISQ) de uma fonte S à um alvo S A.

Nota: Reveja o Guia do Usuário S A, “dados de suportação do dispositivo do Gerenciamento de segurança”, para a informação completa.

Você pode escolher suportar todos os dados ou toda a combinação destes dados:

- Spam a quarentena, que inclui mensagens e meta - dados

- Política centralizada, vírus, e quarentena da manifestação, que inclui mensagens e meta - dados

- Envie por correio eletrónico o seguimento (rastreamento de mensagem), que inclui mensagens e meta - dados

- Seguimento da Web

- Relatar (email e Web)

- Safelist/blocklist

Depois que transferência de dados é terminada, os dados nos dois dispositivos são idênticos.

As configurações e os logs não são suportados usando este processo. A fim suportar aqueles artigos, veja o Guia do Usuário S A, “outras tarefas alternativas importantes”.

Cada backup após as primeiras cópias de segurança somente a informação gerada desde o último backup.

Únicos ou backup retornando da programação

aviso: O processo do comando backupconfig overwrites os bases de dados do alvo S A. Isto significa que os dados que estão atualmente no alvo S A overwritten com os dados que estão na fonte S A.

1. Início de uma sessão ao S A CLI.

2. Entre no backupconfig.

3. Escolha a programação.

4. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de uma máquina para transferir os dados a.

5. A “fonte” S A verifica a existência do “alvo” S A e certifica-se que o alvo S A tem bastante espaço para aceitar os dados.

6. Escolha 1 (instalação que repete a programação alternativa).

7. Escolha o tempo de frame preferido, 1 (diário), 2 (semanário), ou 3 (revista mensal).

8. Dê entrada com o nome do processo de backup, Weekly_data_backup.

9. Incorpore a vista a fim verificar que o backup esteve programado com sucesso.

10. Escolha o estado a fim ver o processo de backup na fase 1 e na fase 2.

Comece um backup imediato

aviso: O processo do comando backupconfig overwrites os bases de dados do alvo S A. Isto significa que os dados que estão atualmente no alvo S A overwritten com os dados que estão na fonte S A.

1. Início de uma sessão ao S A CLI.

2. Entre no backupconfig.

3. Escolha a programação.

4. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de uma máquina para transferir os dados a.

5. A “fonte” S A verifica a existência do “alvo” S A e certifica-se que o alvo S A tem bastante espaço para aceitar os dados.

6. Escolha 3 (comece um único backup agora).

7. Incorpore a vista ou o estado a fim verificar que o backup esteve programado com sucesso.

Adicionalmente, se você tenta programar um relatório e esquecer que um backup é em andamento, você pode escolher o dispositivo do Gerenciamento > serviços centralizados no GUI (através do HTTP/HTTPS) a fim verificar o status de sistema. Deste indicador, você pode ver o aviso que um backup de sistema é em andamento.

Informações Relacionadas

- Guias do utilizador final do Gerenciamento de segurança do índice de Cisco

- Release Note do Gerenciamento de segurança do índice de Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems