Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Configuração usando ASDM

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento demonstra como configurar um túnel de IPsec da um PIX Security Appliance 7.x ou posterior ou um Adaptive Security Appliance (ASA) com uma única rede interna para o roteador 2611 que executa a imagem crypto. As rotas estáticas são usadas por simplicidade.

Consulte Configurando IPSec - Roteador para PIX para obter mais informações sobre a configuração de um túnel LAN para LAN entre um roteador e o PIX.

Consulte Túnel IPSec LAN a LAN entre o Cisco VPN 3000 Concentrator e o PIX Firewall Exemplo para obter mais informações sobre a configuração de um túnel LAN a LAN entre o PIX Firewall e o Cisco VPN 3000 Concentrator.

Consulte o Exemplo de Configuração de Túnel IPsec Entre PIX 7.x e VPN 3000 Concentrator para saber mais sobre o cenário em que o túnel de LAN para LAN está entre o PIX e o VPN Concentrator.

Consulte o Exemplo de Configuração de PIX/ASA 7.x Enhanced Spoke-to-Client VPN com Autenticação TACACS+ para saber mais sobre o cenário em que o túnel de LAN para LAN entre os PIXes também permite que um VPN Client acesse o PIX do spoke através do PIX do hub.

Consulte a SDM: Exemplo de Configuração de VPN IPsec Site-to-Site entre ASA/PIX e um IOS Router para saber mais sobre o mesmo cenário em que o PIX/ASA Security Appliance executa a versão de software 8.x.

Consulte o Configuration Professional: Exemplo de Configuração de VPN IPsec Site-to-Site entre ASA/PIX e um IOS Router para saber mais sobre o mesmo cenário em que a configuração relacionada ao ASA é mostrada usando a GUI do ASDM e a configuração relacionada ao roteador é mostrada usando a GUI do Cisco CP.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- PIX-525 com software PIX versão 7.0

- Roteador Cisco 2611 com Software Cisco IOS® versão 12.2(15)T13

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

No PIX, os comandos access-list e nat 0 trabalham juntos. Quando um usuário na rede 10.1.1.0 vai para a rede 10.2.2.0, a lista de acesso é usada para permitir que o tráfego da rede 10.1.1.0 seja criptografado sem a Tradução de Endereço de Rede (NAT). No roteador, os comandos route-map e access-list são usados para permitir que o tráfego de rede 10.2.2.0 seja criptografado sem NAT. No entanto, quando alguns desses usuários vão para algum outro lugar, eles são convertidos no endereço 172.17.63.230 por meio de Conversão de Endereço de Porta (PAT).

Estes são os comandos de configuração necessários no PIX Security Appliance para que o tráfego não seja executado através do PAT pelo túnel e o tráfego para a Internet seja executado através do PAT

access-list nonat permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

nat (inside) 0 access-list nonat

nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0 0 0

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Esses exemplos de configuração são para a interface de linha de comando. Consulte a seção Configuração usando o Adaptive Security Device Manager (ASDM) deste documento se preferir configurar usando o ASDM.

- PIX da matriz

- Roteador da filial

PIX da matriz

HQPIX(config)#show run

PIX Version 7.0(0)102

names

!

interface Ethernet0

description WAN interface

nameif outside

security-level 0

ip address 172.17.63.229 255.255.255.240

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet2

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet3

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet4

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet5

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname HQPIX

domain-name cisco.com

ftp mode passive

clock timezone AEST 10

access-list Ipsec-conn extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

access-list nonat extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging enable

logging buffered debugging

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

monitor-interface inside

monitor-interface outside

asdm image flash:/asdmfile.50073

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat-control

global (outside) 1 interface

nat (inside) 0 access-list nonat

nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0

access-group 100 in interface inside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.63.230 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00

sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

aaa-server partner protocol tacacs+

username cisco password 3USUcOPFUiMCO4Jk encrypted

http server enable

http 10.1.1.2 255.255.255.255 inside

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

snmp-server enable traps snmp

crypto ipsec transform-set avalanche esp-des esp-md5-hmac

crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600

crypto ipsec df-bit clear-df outside

crypto map forsberg 21 match address Ipsec-conn

crypto map forsberg 21 set peer 172.17.63.230

crypto map forsberg 21 set transform-set avalanche

crypto map forsberg interface outside

isakmp identity address

isakmp enable outside

isakmp policy 1 authentication pre-share

isakmp policy 1 encryption 3des

isakmp policy 1 hash sha

isakmp policy 1 group 2

isakmp policy 1 lifetime 86400

isakmp policy 65535 authentication pre-share

isakmp policy 65535 encryption 3des

isakmp policy 65535 hash sha

isakmp policy 65535 group 2

isakmp policy 65535 lifetime 86400

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

tunnel-group 172.17.63.230 type ipsec-l2l

tunnel-group 172.17.63.230 ipsec-attributes

pre-shared-key *

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map asa_global_fw_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

inspect http

!

service-policy asa_global_fw_policy global

Cryptochecksum:3a5851f7310d14e82bdf17e64d638738

: end

SV-2-8#

Roteador da filial

BranchRouter#show run

Building configuration...

Current configuration : 1719 bytes

!

! Last configuration change at 13:03:25 AEST Tue Apr 5 2005

! NVRAM config last updated at 13:03:44 AEST Tue Apr 5 2005

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname BranchRouter

!

logging queue-limit 100

logging buffered 4096 debugging

!

username cisco privilege 15 password 0 cisco

memory-size iomem 15

clock timezone AEST 10

ip subnet-zero

!

!

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

!

!

crypto isakmp policy 11

encr 3des

authentication pre-share

group 2

crypto isakmp key cisco123 address 172.17.63.229

!

!

crypto ipsec transform-set sharks esp-des esp-md5-hmac

!

crypto map nolan 11 ipsec-isakmp

set peer 172.17.63.229

set transform-set sharks

match address 120

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

no voice hpi capture buffer

no voice hpi capture destination

!

!

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.17.63.230 255.255.255.240

ip nat outside

no ip route-cache

no ip mroute-cache

half-duplex

crypto map nolan

!

interface Ethernet0/1

ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

ip nat inside

half-duplex

!

ip nat pool branch 172.17.63.230 172.17.63.230 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source route-map nonat pool branch overload

no ip http server

no ip http secure-server

ip classless

ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.17.63.229

!

!

!

access-list 120 permit ip 10.2.2.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

access-list 130 deny ip 10.2.2.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

access-list 130 permit ip 10.2.2.0 0.0.0.255 any

!

route-map nonat permit 10

match ip address 130

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

!

end

Configuração usando ASDM

Este exemplo demonstra como configurar o PIX usando a GUI do ASDM. Um PC com um navegador e o endereço IP 10.1.1.2 está conectado à interface interna e1 do PIX. Verifique se http está habilitado no PIX.

Este procedimento ilustra a configuração ASDM do PIX da matriz.

1. Conecte o PC ao PIX e escolha um método de download.

O ASDM carrega a configuração existente do PIX.

Essa janela fornece instrumentos e menus de monitoramento.

2. Selecione Configuration > Features > Interfaces e selecione Add para novas interfaces ou Edit para uma configuração existente.

3. Selecione as opções de segurança para a interface interna.

4. Na configuração de NAT, o tráfego criptografado é isento de NAT e todos os outros tráfegos são NAT/PAT para a interface externa.

5. Selecione VPN >Geral > Grupo de Túneis e habilite um Grupo de Túneis

6. Selecione VPN > IKE > Parâmetros globais e ative IKE na interface externa.

7. Selecione VPN > IKE > Policies e escolha as políticas de IKE.

8. Selecione VPN > IPsec > IPsec Rules e escolha IPsec para o túnel local e o endereçamento remoto.

9. Selecione VPN > IPsec > Tunnel Policy e escolha a política de túnel.

10. Selecione VPN > IPsec > Transform Sets e escolha um Transform Set.

11. Selecione Routing > Routing > Static Route e escolha uma rota estática para o roteador do gateway. Neste exemplo, a rota estática aponta para o peer VPN remoto para simplificar.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

- show crypto ipsec sa — Mostra as associações de segurança da fase 2.

- show crypto isakmp sa — Mostra as associações de segurança da fase 1.

Troubleshoot

Você pode usar o ASDM para ativar o registro e exibir os registros.

- Selecione Configuration > Properties > Logging > Logging Setup, escolha Enable Logging e clique em Apply para ativar o registro.

- Selecione Monitoring > Logging > Log Buffer > On Logging Level, escolha Logging Buffer e clique em View para exibir os logs.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

- debug crypto ipsec — Mostra as negociações de IPsec da fase 2.

- debug crypto ipsec - Exibe as negociações ISAKMP da fase 1.

- debug crypto engine —Mostra o tráfego que está criptografado.

- clear crypto isakmp — Limpa as associações de segurança relacionadas à fase 1.

- clear crypto sa — Limpa as associações de segurança relacionadas à fase 2.

- debug icmp trace — Mostra se as solicitações ICMP dos hosts acessam o PIX. Você precisa adicionar o comando access-list para permitir o ICMP em sua configuração para executar essa depuração.

- logging buffer debugging - Mostra as conexões estabelecidas e negadas aos hosts que passam pelo PIX. As informações são armazenadas no buffer de log PIX e você pode ver a saída com o comando show log.

Informações Relacionadas

- Soluções de Troubleshooting Mais Comuns de VPN IPsec L2L e de Acesso Remoto

- Cisco PIX Firewall Software

- Referências do comando Cisco Secure PIX Firewall

- Avisos de campo de produto de segurança (incluindo PIX)

- Solicitações de Comentários (RFCs)