Contents

Introdução

Por que o Adaptive Security Appliance (ASA) tem entradas xlate com valores ociosos maiores do que os tempos limite configurados?

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento explica por que as entradas xlate com valores ociosos são maiores que os tempos limites configurados. Ele também fornece informações sobre como você pode correlacionar e ver os valores conn e xlate.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Por que o Adaptive Security Appliance (ASA) tem entradas xlate com valores ociosos maiores do que os tempos limite configurados?

R. Aqui está um exemplo que mostra as entradas xlate com valores ociosos maiores que os timeouts configurados:

ASA#show xlate

26 in use, 16665 most used

Flags: D - DNS, e - extended, I - identity,

I - dynamic, r - portmap, s - static,

T - twice, N - net-to-net

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:

192.0.2.3/54676 flags ri idle 1:48:12

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54397 to outside:

192.0.2.3/54397 flags ri idle 2:03:59

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54369 to outside:

192.0.2.3/54369 flags ri idle 2:04:26

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/56695 to outside:

192.0.2.3/56695 flags ri idle 0:09:22

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/55880 to outside:

192.0.2.3/55880 flags ri idle 0:33:12

timeout 0:00:30

TCP PAT from inside:10.20.33.3/54431 to outside:

192.0.2.3/54431 flags ri idle 2:03:23

timeout 0:00:30

Se uma conexão estiver sujeita à conversão (xlate) no ASA, primeiro a conversão será criada, depois a conexão será criada e, finalmente, a conexão será associada a essa conversão. O tempo limite de ociosidade xlate só começa quando todas as conexões associadas para esse xlate são terminadas.

Se você correlacionar a saída de show xlate e show conn, poderá ver que os valores conn correspondem aos valores xlate que estiveram ociosos por mais tempo do que o tempo limite configurado. Exemplo:

Insira o comando PAT show xlate:

ASA# show xlate local port 54676

TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:192.0.2.3/54676 flags ri

idle 1:48:12 timeout 0:00:30

Em seguida, especifique a porta no comando show conn para localizar a entrada de conexão associada:

ASA# show conn port 54676

TCP outside 192.168.22.3:443 events inside:10.20.33.2:54676, idle 0:03:52,

bytes 1807, flags UIO

Esta conexão está associada à tradução. A porta local 54676 é a mesma para a conexão e para a entrada de conversão. Essa conexão TCP está presente até que seja fechada pelo protocolo (TCP FINs ou pacotes de redefinição), ou até que ela expire pelo ASA (após o timeout padrão de 1 hora). Quando a conexão é desativada, a conversão também é excluída, mas essa exclusão é atrasada por "tempo limite" segundos.

Informações Relacionadas

- Firewalls de próxima geração Cisco ASA 5500 Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems