Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Informações de Apoio

Configurar

Permita o IPv6 na interface requerida

Defina as listas de acesso do IPv6 quando for exigido

Especifique a informação de rota do IPv6

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve uma configuração básica que habilita o IPv6 no Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) para passar os pacotes IPv6. Esta configuração é mostrada usando o Adaptive Security Device Manager (ASDM). O suporte ao Cisco ASA para os pacotes IPv6 está disponível no próprio software Cisco ASA versão 7.0(1). Contudo, o suporte à configuração com o ASDM está disponível no software Cisco ASDM versão 6.2 e posteriores.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ASA com versão 8.2

- Cisco ASDM com versão 6.3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

A fim passar os pacotes do IPv6 com o ASA, termine estas etapas de nível elevado:

1. Permita o IPv6 nas interfaces requerida.

2. Defina as listas de acesso do IPv6 quando for exigido.

3. Especifique a informação de rota do IPv6.

Configurar

Termine estas etapas detalhadas.

Permita o IPv6 na interface requerida

1. Escolha a configuração > a instalação > a relação de dispositivo, selecione a interface requerida, e o clique edita.

2. Clique a aba do IPv6 a fim especificar os ajustes relacionados do IPv6.

3. Escolha a opção do IPv6 da possibilidade, a seguir clique-a adicionam na seção de endereços do IPv6 da relação.

4. Clique em OK.

5. Clique a APROVAÇÃO a fim reverter de volta à placa das relações.

Defina as listas de acesso do IPv6 quando for exigido

1. Escolha regras da configuração > do Firewall > do acesso, e clique sobre o botão da gota-para baixo adicionar a fim selecionar a opção da regra do acesso do IPv6 adicionar. Uma nova janela aparece:

2. Clique a APROVAÇÃO, e clique a inserção depois que a fim adicionar um outro acesso ordene a opção do menu suspenso adicionar.

3. Clique em OK. As regras do acesso configurado podem ser consideradas aqui:

4. Escolha a opção das regras do acesso do IPv6 somente.

Especifique a informação de rota do IPv6

1. Escolha a configuração > a instalação > o roteamento > as rotas estáticas de dispositivo, e o clique adiciona a fim adicionar uma rota.

2. Clique a APROVAÇÃO a fim reverter de volta à placa das rotas estáticas.

3. Escolha rotas do IPv6 a fim ver somente a rota configurada.

Isto conclui a configuração básica exigida para que o ASA distribua os pacotes do IPv6.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Exemplos de configuração e TechNotes ASA

- Configurando o endereçamento do IPv6

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems