Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Configurar

Diagrama de Rede

Configurar o ASA para a autenticação do servidor ACS usando o CLI

Configurar o ASA para a autenticação do servidor ACS usando o ASDM

Configurar o ACS como um servidor de TACACS

Verificar

Troubleshooting

Erro: AAA que marca o server x.x.x.x TACACS+ em tacacs do Grupo de servidores AAA como FALHADOS

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece a informação em como configurar a ferramenta de segurança para autenticar usuários para o acesso de rede.

Pré-requisitos

Requisitos

Este documento supõe que a ferramenta de segurança adaptável (ASA) é plenamente operacional e configurada para permitir que o Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) ou o CLI façam alterações de configuração.

Nota: Refira permitir o acesso HTTPS para o ASDM para obter mais informações sobre de como permitir que o dispositivo seja configurado remotamente pelo ASDM.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão de software adaptável 8.3 da ferramenta de segurança de Cisco e mais atrasado

- Versão 6.3 e mais recente do Cisco Adaptive Security Device Manager

- Serviço de controle de acesso Cisco Secure 5.x

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Nota: Os esquemas de endereçamento IP usados nesta configuração não são legalmente roteáveis na Internet. São os endereços do RFC 1918 que foram usados em um ambiente de laboratório.

Configurar o ASA para a autenticação do servidor ACS usando o CLI

Execute estas configurações para o ASA para autenticar do servidor ACS:

!--- configuring the ASA for TACACS server

ASA(config)# aaa-server cisco protocol tacacs+

ASA(config-aaa-server-group)# exit

!--- Define the host and the interface the ACS server is on.

ASA(config)# aaa-server cisco (DMZ) host 192.168.165.29

ASA(config-aaa-server-host)# key cisco

!--- Configuring the ASA for HTTP and SSH access using ACS and fallback method as LOCAL authentication.

ASA(config)#aaa authentication ssh console cisco LOCAL

ASA(config)#aaa authentication http console cisco LOCAL

Nota: Crie um usuário local no ASA usando o comando do privilégio 15 de Cisco da senha Cisco username alcançar o ASDM com autenticação local quando o ACS não está disponível.

Configurar o ASA para a autenticação do servidor ACS usando o ASDM

Procedimento ASDM

Termine estas etapas a fim configurar o ASA para a autenticação do servidor ACS:

1. Escolha o > Add da configuração > do Gerenciamento de dispositivos > Users/AAA > dos Grupos de servidores AAA a fim criar um Grupo de servidores AAA.

2. Forneça os detalhes do Grupo de servidores AAA no indicador de Grupo de servidores AAA adicionar como mostrado. O protocolo usado é TACACS+ e o grupo de servidor criado é Cisco.

Clique em OK.

3. Escolha a configuração > o Gerenciamento de dispositivos > o Users/AAA > os Grupos de servidores AAA e o clique adiciona sob server no grupo selecionado a fim adicionar o servidor AAA.

4. Forneça os detalhes do servidor AAA no indicador do servidor AAA adicionar como mostrado. O grupo de servidor usado é Cisco.

A APROVAÇÃO do clique, clica então aplica-se.

Você verá o Grupo de servidores AAA e o servidor AAA configurados no ASA.

5. Clique em Apply.

6. Escolha a configuração > o Gerenciamento de dispositivos > o Users/AAA > o acesso > a autenticação AAA e clique as caixas de seleção ao lado de HTTP/ASDM e de SSH. Então, escolha Cisco como o grupo de servidor e o clique aplica-se.

Configurar o ACS como um servidor de TACACS

Termine este procedimento a fim configurar o ACS como um servidor de TACACS:

1. Escolha recursos de rede > dispositivos de rede e os clientes de AAA e o clique criam a fim adicionar o ASA ao servidor ACS.

2. Forneça a informação requerida sobre o cliente (ASA é o cliente aqui) e o clique submete-se. Este enablesthe ASA a obter adicionou ao servidor ACS. Os detalhes incluem o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do ASA e dos detalhes do servidor de TACACS.

Você verá o cliente Cisco que está sendo adicionado ao servidor ACS.

3. Escolha usuários e a identidade armazena > identidade interna armazena > usuários e o clique cria a fim criar um novo usuário.

4. Forneça o nome, senha, e permita a informação de senha. Permita a senha é opcional. Quando você termina, o clique submete-se.

Você verá o usuário Cisco que está sendo adicionado ao servidor ACS.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Use o comando cisco o mais thetest da senha Cisco username de 192.168.165.29 do host de Cisco da autenticação de AAA-server verificar se a configuração trabalha corretamente. Esta imagem mostra que a autenticação é bem sucedida e o usuário que conecta ao ASA esteve autenticado pelo servidor ACS.

A Output Interpreter Tool (apenas para clientes registrados) (OIT) suporta determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Troubleshooting

Erro: AAA que marca o server x.x.x.x TACACS+ em tacacs do Grupo de servidores AAA como FALHADOS

Esta mensagem significa que Cisco ASA perdeu a Conectividade com o server x.x.x.x. Certifique-se de você ter uma Conectividade válida no TCP 49 ao server x.x.x.x do ASA. Você pode igualmente aumentar o intervalo no ASA para o server TACACS+ de 5 ao número desejado de segundos caso que há uma latência da rede. O ASA não enviaria um pedido de autenticação ao servidor falho x.x.x.x. Contudo, usará o server seguinte nos tacacs do Grupo de servidores AAA.

Informações Relacionadas

- Página de Suporte dos Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

- Referências de comandos do Dispositivos de segurança adaptáveis Cisco ASA série 5500

- Cisco Adaptive Security Device Manager

- Página de Suporte de Negociação IPSec/Protocolos IKE

- Cisco Secure Access Control Server for Windows

- Solicitações de Comentários (RFCs)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems