Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configuração de backup/restauração

Configurar o backup local/backup remoto

Agendando o backup

Crie o perfil de backup

Agendar as tarefas de backup

Configurar a restauração do backup

Importar/Exportar configuração

Exportando configuração

Importando configuração

Troubleshoot

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o backup/restauração de eventos/configurações no módulo FirePOWER usando ASDM (On-Box Management, Gerenciamento integrado)

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento do firewall ASA (Adaptive Security Appliance), ASDM (Adaptive Security Device Manager)

- Conhecimento do dispositivo FirePOWER.

- Verifique se a guia do módulo Firepower está disponível na configuração do ASDM.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Módulos ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506H-X/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X ) executando a versão de software 5.4.1 e superior

- Módulo ASA FirePOWER (ASA 5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 555-X) executando a versão de software 6.0.0 e superior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

O backup/restauração são principalmente tarefas úteis que um administrador executa regularmente. Ele ajuda a restaurar o módulo de potência de fogo para um estado operacional após um acidente (também chamado de recuperação de desastres) e corrupção de módulo (arquivo ou recuperação de dados).

O módulo Firepower fornece duas opções para backup e restauração:

1. O ASDM permite que você leve o backup de configuração onde o backup pode ser restaurado para o mesmo modelo em caso de recuperação de desastres/corrupção de dados.

2. O Firepower Management Center (FMC) permite a opção Importar/Exportar que, por sua vez, permite o backup de várias partes da configuração. Isso inclui todos os tipos de políticas, pois você pode importar as políticas exportadas para o mesmo modelo e para um modelo diferente com a mesma versão. Você também pode escolher essa opção para migrar a configuração de um módulo para outro.

Configuração de backup/restauração

O módulo Firepower pode executar o backup em seu próprio disco rígido ou dispositivo remoto.

Observação: o módulo Firepower oferece suporte apenas ao backup de configuração.

Configurar o backup local/backup remoto

Para fazer o backup local do módulo Firepower, navegue para Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Backup/ Restore > Backup Management e clique em Device Backup.

Nome: Especifique o nome do backup.

Local de armazenamento:  O ASDM suporta apenas armazenamento local que é /var/sf/backup.

E-mail: Ative a notificação por e-mail. você precisa configurar a política do sistema (ASA Firepower Configuration > SystemPolicy) para a configuração do servidor de email relay.

Copiar quando concluído:  Ative a caixa de seleção para configurar o Backup remoto. O Firepower usa o protocolo SCP para enviar o backup ao servidor de backup.

- Host: Especificar o IP/Host do servidor remoto

- Caminho: Especifique o caminho do diretório remoto

- Usuário: Especifique o nome de usuário remoto

- Senha: Especifique a senha do nome de usuário remoto

Clique na opção Iniciar backup para iniciar o processo de backup. A opção Salvar como nova cria um perfil de backup que você pode usar no perfil Backup.

Agendando o backup

Você pode agendar o Backup da configuração do dispositivo em tempo hábil. A programação de backup pode automatizar o processo de backup do dispositivo por horas/dia/semana/mês. Para agendar o backup, é necessário executar duas etapas:

Etapa 1. Crie o perfil de backup.

Etapa 2. Agendar as tarefas de backup

Crie o perfil de backup

Para criar um perfil de backup, navegue para Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Backup/ Restore > Backup Management e clique no perfil de backup.

As opções de criação de perfis de backup são semelhantes à seção anterior (Configurar o Backup Local/Backup Remoto).

Agendar as tarefas de backup

Para agendar as tarefas de backup, navegue para Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Scheduling e clique em Add Task.

Tipo de tarefa: Selecione Backup como tipo de tarefa na lista suspensa.

Agendar tarefa para execução: selecione o botão de opção para definir a frequência da tarefa a ser agendada.

Iniciar em: selecione Data na lista suspensa para definir a data de início do backup.

Repetir a cada: Especifique a frequência de iteração da tarefa de programação de backup em Horas/ Dias/ Semanas/ Mensalmente.

Executar em: Selecione a hora de início do backup na lista suspensa.

Repetir: Marque a caixa de seleção do dia em que deseja repetir o backup.

Nome da tarefa: especifique o nome da tarefa agendada.

Backup Profile:  Selecione o perfil de backup que você criou na etapa anterior na lista suspensa.

Comentário: Você pode escrever a descrição sobre o trabalho que criou.

Status do email Para: Você pode configurar o host do email relay para enviar o status do backup do trabalho agendado.

Clique no botão Salvar para salvar a configuração do backup programado.

Configurar a restauração do backup

A restauração do backup é necessária se a configuração do dispositivo estiver corrompida ou se você tiver recriado o dispositivo. Você pode restaurar a configuração antiga para o dispositivo recém-recriado.

Para restaurar o backup, navegue para Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Backup/ Restore (Configuração > Configuração do ASA Firepower > Ferramentas > Backup/Restauração). Se você configurou o armazenamento remoto, busque o arquivo de backup do armazenamento remoto e escolha a opção Upload Backup para carregar o arquivo de backup.

O arquivo carregado ou os arquivos de backup já criados estão disponíveis na página Gerenciamento de backup. Escolha o arquivo de backup que deseja restaurar e clique na opção Restaurar para iniciar o backup de restauração.

Quando você clica em Restaurar, ele solicita confirmação para substituir os dados de configuração. Clique em Restaurar novamente para continuar o processo de restauração.

Importar/Exportar configuração

O módulo Firepower suporta o recurso Import/Export usado para copiar vários tipos de configurações. Isso inclui políticas de um módulo para outro do mesmo tipo/ diferente.

Ele suporta a exportação e importação dos tipos de políticas abaixo:

- Políticas de controle de acesso, incluindo análise de rede e políticas de arquivos

- Políticas de intrusão

- Políticas do sistema

- Respostas de alerta.

Exportando configuração

Para exportar a configuração, navegue até Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Import/Export (Configuração > Configuração do ASA Firepower > Ferramentas > Importar/Exportar).

O módulo Firepower oferece suporte à exportação de uma única política ou conjunto de políticas do mesmo tipo ou tipo diferente de uma só vez, juntamente com o número de revisão dessa configuração.

Clique no botão Exportar para exportar as políticas. O módulo Firepower solicita que o arquivo de exportação seja salvo ( *.sfo)

Importando configuração

Para importar o arquivo exportado salvo no ASDM, navegue para Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Import/Export e clique em Upload Package. Pede-lhe que escolha o ficheiro que pretende importar e clique em Carregar.

Na próxima página, você verá as políticas do arquivo importado (*.sfo), selecione as políticas que deseja importar no módulo firepower.

Clique no botão Importar para importar as políticas. Se o nome da política exportada estiver em conflito com as políticas existentes no Módulo Firepower. O módulo Firepower oferece as seguintes opções:

- Manter existente: Essa opção permite manter as políticas existentes e não permite importar novas políticas

- Substituir existente: Essa opção permite substituir as políticas existentes

- Manter o mais recente: Essa opção verifica o tempo em políticas (existentes e importadas) e mantém a política que tem alterações mais recentes

Clique no botão Importar para importar a política exportada.

Troubleshoot

Etapa 1. Faça login no módulo CLI (Command-Line Interface, interface de linha de comando) e verifique a conectividade de rede com o servidor remoto usando os comandos Telnet e Ping.

Etapa 2. Verifique a permissão do usuário do Secure Copy (SCP) no diretório remoto onde o backup está armazenado.

Etapa 3. O módulo ASA FirePOWER usa essas informações para determinar se você pode importar essa configuração para outro dispositivo. Não é possível importar uma revisão de configuração que já existe em um aplicativo.

Etapa 4. Para a restauração do backup, você precisa garantir que tenha a mesma versão de software, a mesma versão de atualização de regras, a versão VDB e o mesmo modelo de hardware.

Etapa 5. Para a Importação de políticas exportadas, é necessário garantir que você tenha a mesma versão de software, a mesma versão de atualização de regras e a mesma versão de VDB.

Verificar

Etapa 1. Para garantir que a tarefa de backup/restauração seja concluída com êxito, navegue até Monitoring > ASA Firepower Monitoring > Task Status para verificá-la.

Etapa 2. Navegue até Configuration > ASA Firepower Configuration > Tools > Backup/ Restore > Backup Management para verificar se o arquivo de backup foi criado ou não.

Informações Relacionadas

- Guia de início rápido do módulo Cisco ASA FirePOWER

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems