Contents

Limitações

Problemas conhecidos

Histórico das revisões

Este aviso fornece informações sobre a versão beta do conector Linux Ubuntu 1.15.0.

IMPORTANTE! Esta versão beta é destinada ao uso em ambientes de teste e avaliação. O suporte completo à produção do Ubuntu estará disponível na versão do conector Linux, agendada para janeiro de 2021.

Instruções sobre como implantar o conector Linux no Ubuntu estão descritas no artigo AMP for Endpoints Linux Connector on Ubuntu.

Limitações

- Este conector beta não colocará em quarentena nenhum arquivo localizado na seguinte lista de diretórios:

- Binários do comando Ubuntu Essential: /bin/

- Binários de comando não essenciais do Ubuntu: /usr/bin/

- Binários do sistema essencial do Ubuntu: /sbin/

- Binários do sistema não essenciais do Ubuntu: /usr/sbin/

- Bibliotecas essenciais do Ubuntu: /lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/),

- Bibliotecas não essenciais do Ubuntu: /usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)

- Arquivos de configuração do Ubuntu: /etc/

- Arquivos do carregador de inicialização do Ubuntu: /boot/

- Arquivos de cabeçalho do Ubuntu Linux: /usr/src/linux-headers-*

- Conector Cisco AMP: /opt/cisco/amp/

Note: Essa limitação será removida na versão oficial do conector Ubuntu.

Problemas conhecidos

- As orientações de falha para a falha 11 (Dependência do sistema ausente) no console e o ampcli não foram atualizadas para o Ubuntu. O artigo Kernel-Devel Fault contém orientações sobre como resolver essa falha.

Histórico das revisões

10 de dezembro de 2020

- Versão inicial