Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o processo de integração entre o Advanced Malware Protection (AMP) e o Splunk.

Contribuído por Uriel Islas e Juventino Macias, editado por Jorge Navarrete, engenheiro do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento de:

- AMP para endpoints

- Interface de programação de aplicativos (API)

- Splunk

- Usuário administrador no Splunk

Componentes Utilizados

- Nuvem pública da AMP

- instância de tronco

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Etapa 1. Navegue até o console AMP (https://console.amp.cisco.com) e navegue até Accounts>API Credentials, onde você pode criar fluxos de eventos.

Etapa 2. Para executar essa integração, marque a caixa de seleção Leitura e gravação conforme mostrado abaixo:

Note: Se desejar coletar mais informações sobre os eventos, marque a caixa Enable Command Line para obter os Logs de Auditoria gerados do Repositório de Arquivos e marque a caixa Allow API access to File Repository.

Etapa 3. Depois de criar o fluxo de eventos, ele exibiria a ID do cliente API e a chave API necessárias no Splunk.

Cuidado: essas informações não podem ser recuperadas de nenhuma forma, em caso de perda, uma nova chave API deve ser criada.

Etapa 4. Para integrar o Splunk com o AMP para endpoints, certifique-se de que o Admin da conta existe no Splunk.

Etapa 5. Depois de fazer login no Splunk, continue a fazer o download do AMP de Splunk Apps.

Etapa 6. Procure o Cisco Endpoint no navegador do aplicativo e instale-o (entrada de eventos do Cisco AMP for Endpoints).

Passo 7. É necessário reiniciar a sessão para concluir a instalação no Splunk.

Etapa 8. Depois de fazer login em Splunk, clique em Cisco AMP For Endpoints no lado esquerdo da tela.

Etapa 9. Clique na etiqueta Configuration na parte superior da tela.

Etapa 10. Digite suas credenciais de API geradas anteriormente no console AMP.

Note: O ponto de host da API pode ser diferente com base no data center de nuvem apontado pela sua empresa em:

América do Norte: api.amp.cisco.com

Europa: api.eu.amp.cisco.com

APJC: api.apjc.amp.cisco.com

Etapa 11. Inclua e salve credenciais de API no console Splunk para vinculá-las ao AMP.

Etapa 12. Volte para Entrada para criar o fluxo de eventos.

Note: Se quiser obter todos os eventos de todos os grupos da AMP, deixe os campos Event Types e Groups em branco.

Etapa 13. Verifique se a entrada foi criada com êxito.

Note: Lembre-se de que essa integração não é oficialmente suportada

Troubleshoot

Se durante a criação de um fluxo de eventos todos os campos estiverem esmaecidos, isso pode ser causado por alguns dos motivos abaixo:

1. Problemas de conectividade: Certifique-se de que a instância Splunk possa entrar em contato com o host da API

2. Host da API: Certifique-se de que o host de API configurado na etapa 10 corresponda à sua organização AMP, com base em onde sua empresa aponta.

3. Credenciais da API: Certifique-se de que a chave API e o ID do cliente correspondam aos configurados na etapa 3.

4. Fluxos de eventos: Verifique se você tem menos de 4 fluxos de eventos configurados.