Contents

Introduction

Prerequisites

Versão do conector

Sistema operacional

Versão do kernel

Incompatibilidade

Condições

Sintomas

Resolução

Atualização do conector

Outros recursos

Compatibilidade com SO Linux

Requisitos de reinicialização do Linux

Guia do usuário Linux

Introduction

O conector Cisco Secure Endpoint Linux versões 1.12.4 e anteriores não são compatíveis com Red Hat Enterprise Linux, CentOS e Oracle Linux 7.8. Nessa versão do sistema operacional, o conector pode reportar como operando normalmente, no entanto, os eventos Rename do arquivo e Network Access Monitoring não serão detectados pelo conector. Atualize para o conector versão 1.12.5 ou posterior para obter compatibilidade total com Red Hat Enterprise Linux, CentOS e Oracle Linux Red Hat Compatible Kernel (RHCK) 7.8.

Prerequisites

Versão do conector

- Suporte oficial nos conectores versões 1.12.5 e posteriores.

Sistema operacional

- RHEL/CentOS/OL 7.8:

- O Oracle Linux é compatível com RHCK nos conectores versões 1.12.5 e posteriores.

Note: O Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) é suportado nas versões de conector 1.18.0 e posteriores. Consulte o artigo Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS Compatibility para obter mais informações.

Versão do kernel

- 3.10.0-1127.el7.x86_64 ou posterior.

Incompatibilidade

Condições

- Conector versões 1.12.4 e anteriores.

- De uma janela de terminal executando o comando uname - retorna 3.10.0-1127.el7.x86_64 ou uma versão mais recente do kernel.

Sintomas

- No Cisco Secure Endpoint Console, os clientes podem notar que a Renomeação de arquivo e os Eventos de rede não estão sendo detectados pelo conector e, portanto, não são vistos na trajetória do dispositivo.

- A partir de uma janela de terminal executando o comando commandsudo cat /var/log/messages | grep "kernel: fluxo de trabalho do ampnet: <info> _msg_send_offset: peer disconnected" retorna vários resultados, indicando uma falha no módulo kernel do fluxo de trabalho ampnetusado pelo conector.

Resolução

Atualização do conector

- A atualização para as versões de conectores 1.12.5 ou posterior aliviará problemas de incompatibilidade no RHEL/CentOS/OL 7.8.

Outros recursos

Compatibilidade com SO Linux

Compatibilidade do SO do Cisco Secure Endpoint Linux Connector

Requisitos de reinicialização do Linux

Requisitos de reinicialização do Cisco Secure Endpoint Linux Connector Update

Guia do usuário Linux

Guia do usuário do Cisco Secure Endpoint Linux Connector