Contents

Introduction

Exclusões do Conector do Windows da AMP para endpoints no McAfee VirusScan Enterprise 8.8

Introduction

Para evitar conflitos entre o AMP for Endpoints Connector e o antivírus ou outro software de segurança, você deve criar exclusões para que o antivírus não examine o diretório do AMP for Endpoints Connector.

Exclusões do Conector do Windows da AMP para endpoints no McAfee VirusScan Enterprise 8.8

1. Abra o Console do VirusScan.

2. Selecione Propriedades do mecanismo de varredura ao acessar no menu Tarefa.

3. Selecione All Processes no painel esquerdo.

4. Selecione a guia Exclusões.

5. Clique no botão Exclusões.

6. Na caixa de diálogo Definir exclusões, clique no botão Adicionar.

7. Clique no botão Browse e selecione o diretório de instalação do AMP for Endpoints Connector (C:\Program Files\Cisco para versões 5.1.1 e superiores ou C:\Program Files\Sourcefire para versões anteriores por padrão) e marque a caixa Also exclude subfolders.

8. Click OK.

9. Clique em OK na caixa de diálogo Definir exclusões.

10. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades do mecanismo de varredura ao acessar.