Índice

Introdução

AMP para exclusões do conector de Windows dos valores-limite na proteção Unmanaged 12.1 da empresa de Symantec

Introdução

Para impedir conflitos entre o AMP para o conector dos valores-limite e antivirus ou o outro software de segurança, você deve criar exclusões de modo que seu antivirus não faça a varredura do AMP para o diretório do conector dos valores-limite.

AMP para exclusões do conector de Windows dos valores-limite na proteção Unmanaged 12.1 da empresa de Symantec

1. Abra a proteção da empresa de Symantec e clique sobre ajustes da mudança no painel esquerdo.

2. O clique configura ajustes ao lado da entrada das exceções.

3. Clique o botão Add no diálogo das exceções.

4. Selecione dobradores do secundário-menu da exceção do risco de segurança.

5. Selecione seu AMP para o diretório de instalação do conector dos valores-limite (C:\Program Files\Cisco para versões 5.1.1 e mais recente ou o C:\Program Files\Sourcefire para versões anterior à revelia) do diálogo e clique a APROVAÇÃO.

6. Clique o botão Add no diálogo das exceções.

7. Selecione o dobrador do secundário-menu da exceção da SONAR.

8. Selecione seu AMP para o diretório de instalação do conector dos valores-limite (C:\Program Files\Cisco para versões 5.1.1 e mais recente ou o C:\Program Files\Sourcefire para versões anterior à revelia) do diálogo e clique a APROVAÇÃO.

9. Clique o botão Close Button.