Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Limitações e restrições

Etapas de configuração no FMC

Verificar

na GUI do FMC

Da CLI do FTD

Introduction

Este documento descreve como configurar um túnel VPN site a site baseado em rota em um Firepower Threat Defense (FTD) gerenciado por um Firepower Management Center (FMC).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Compreensão básica de como um túnel VPN funciona.

- Entender como navegar pelo FMC.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Cisco Firepower Management Center (FMC) versão 6.7.0

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) versão 6.7.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A VPN baseada em rota permite a determinação de tráfego interessante a ser criptografado ou enviado pelo túnel VPN e usa o roteamento de tráfego em vez da política/lista de acesso como na VPN baseada em política ou em mapa de criptografia. O domínio de criptografia é definido para permitir qualquer tráfego que entre no túnel IPsec. Os seletores de tráfego local e remoto de IPsec são definidos como 0.0.0.0/0.0.0..0. Isso significa que qualquer tráfego roteado para o túnel IPsec é criptografado, independentemente da sub-rede de origem/destino.

Limitações e restrições

Estas são limitações e restrições conhecidas para túneis baseados em rota no FTD:

- Suporta somente IPsec. Não há suporte para GRE.

- Sem suporte para VTI dinâmico.

- Suporta somente interfaces IPv4, bem como IPv4, redes protegidas ou payload de VPN (Sem suporte para IPv6).

- O roteamento estático e somente o protocolo de roteamento dinâmico BGP são suportados para interfaces VTI que classificam o tráfego para VPN (Sem suporte para outros protocolos como OSPF, RIP e assim por diante).

- Somente 100 VTIs são suportados por interface.

- Não há suporte para VTI em um Cluster FTD.

- O VTI não é suportado nestas políticas:

•qos

•NAT

· Configurações de plataforma

Esses algoritmos não são mais suportados no FMC/FTD versão 6.7.0 para novos túneis VPN (o FMC suporta todas as cifras removidas para gerenciar o FTD < 6.7):

- Não há suporte para 3DES, DES e Criptografia NULL na Política IKE.

- Os grupos DH 1, 2 e 24 não têm suporte na Política IKE e na Proposta IPsec.

- Não há suporte para a Integridade MD5 na Política IKE.

- PRF MD5 não é suportado na política IKE.

- Os algoritmos de criptografia DES, 3DES, AES-GMAC, AES-GMAC-192 e AES-GMAC-256 não são suportados na Proposta IPsec.

Observação: isso é válido tanto para a rota de site para site quanto para túneis VPN baseados em políticas. A fim de atualizar um FTD antigo para 6.7 do FMC, desencadeia uma verificação de pré-validação que alerta o utilizador sobre as alterações que dizem respeito às cifras removidas que bloqueiam a atualização.

FTD 6.7 gerenciado via FMC 6.7

Configuração disponível

Túnel VPN de Site a Site

Instalação nova

Cifras fracas disponíveis, mas não podem ser usadas para configurar o dispositivo FTD 6.7.

Cifras fracas disponíveis, mas não podem ser usadas para configurar o dispositivo FTD 6.7.

Atualização: FTD configurado apenas com cifras fracas

Atualização da interface do usuário do FMC 6.7, uma verificação de pré-validação exibe um erro. A atualização está bloqueada até a reconfiguração.

Após a atualização do FTD, e suponha que o peer não tenha alterado suas configurações, o túnel será encerrado.

Atualização: FTD configurado apenas com algumas cifras fracas e algumas cifras fortes

Atualização da interface do usuário do FMC 6.7, uma verificação de pré-validação exibe um erro. A atualização está bloqueada até a reconfiguração.

Após a atualização do FTD, e suponha que o peer tenha cifras fortes, o túnel será restabelecido.

Atualização: País Classe C (não possui uma licença de criptografia forte)

Permitir DES é permitido

Permitir DES é permitido

.

Observação: Não é necessário licenciamento adicional, a VPN Baseada em Rota pode ser configurada nos Modos Licenciado e de Avaliação. Sem a conformidade com criptografia (Exportação de Recursos Controlados Habilitada), somente DES pode ser usado como um algoritmo de criptografia.

Etapas de configuração no FMC

Etapa 1. Navegue até Devices >VPN >Site To Site.

Etapa 2. Clique em Add VPN e escolha Firepower Threat Defense Device, como mostrado na imagem.

Etapa 3. Forneça um nome de topologia e selecione o tipo de VPN como baseado em rota (VTI). Escolha a Versão IKE.

Para efeitos desta demonstração:

Nome da topologia: VTI-ASA

Versão do IKE: IKEv2

Etapa 4. Escolha o Dispositivo no qual o túnel precisa ser configurado. Você pode escolher Adicionar uma nova Interface de Modelo Virtual (clique no ícone +) ou selecionar uma na lista existente.

Etapa 5. Defina os parâmetros da New Virtual Tunnel Interface. Click OK.

Para efeitos desta demonstração:

Nome: VTI-ASA

Descrição (opcional): Túnel VTI com Extranet ASA

Zona de segurança: Zona VTI

ID do túnel: 1

Endereço IP: 192.168.100.1/30

Origem do túnel: GigabitEthernet0/0 (externo)

Etapa 6. Clique em OK no pop-up que menciona que o novo VTI foi criado.

Etapa 7. Escolha o VTI recém-criado ou um VTI que exista em Virtual Tunnel Interface. Forneça as informações para o Nó B (que é o dispositivo par).

Para efeitos desta demonstração:

Dispositivo: Extranet

Nome de dispositivo: Par ASA

Endereço IP do endpoint: 10.106.67.252

Etapa 8. Navegue até a guia IKE. Você pode optar por usar uma política predefinida ou clicar no botão + ao lado da guia Política e criar uma nova.

Etapa 9. (Opcional Se você criar uma nova Política IKEv2) Forneça um Nome para a Política e selecione os Algoritmos a serem usados na política. Click Save.

Para efeitos desta demonstração:

Nome: ASA-IKEv2-Política

Algoritmos de integridade: SHA-512

Algoritmos de criptografia: AES-256

Algoritmos PRF: SHA-512

Grupo Diffie-Hellman: 21

Etapa 10. Escolha a política recém-criada ou a política existente. Selecione o Tipo de autenticação. Se uma chave manual pré-compartilhada for usada, forneça a chave nas caixas Chave e Confirmar chave .

Para efeitos desta demonstração:

Política: ASA-IKEv2-Política

Tipo de autenticação: Chave manual pré-compartilhada

Chave: cisco123

Confirmar chave: cisco123

Nota: Se ambos os pontos finais estiverem registrados no mesmo FMC, a opção de Chave Automática Pré-compartilhada também pode ser usada.

Etapa 11. Navegue até a guia IPsec. Você pode optar por usar uma Proposta IKEv2 IPsec predefinida ou criar uma nova. Clique no botão Editar ao lado da guia IKEv2 IPsec Proposal.

Etapa 12. (Opcional se você criar uma nova Proposta IKEv2 IPsec) Forneça um Nome para a Proposta e selecione os Algoritmos a serem usados na Proposta. Click Save.

Para efeitos desta demonstração:

Nome: ASA-IPSec-Política

Hash ESP: SHA-512

Criptografia ESP: AES-256

Etapa 13. Escolha a Proposta recém-criada ou Proposta que existe na lista de propostas disponíveis. Click OK.

Etapa 14. (Opcional) Escolha as configurações de Perfect Forward Secrecy. Configure a Duração e o Tamanho da Vida Útil do IPsec.

Para efeitos desta demonstração:

Segredo de encaminhamento perfeito: Grupo de Módulos 21

Duração da vida útil: 28800 (Padrão)

Tamanho da vida útil: 4608000 (Padrão)

Etapa 15. Verificar as configurações definidas. Clique em Salvar, conforme mostrado nesta imagem.

Etapa 16. (Opcional) Configure a política de NAT. Navegue até Devices > NAT. Escolha a política de NAT atribuída a este FTD.

Forneça os Objetos da Interface de Origem e os Objetos da Interface de Destino na guia Objetos da Interface .

Forneça a Origem Original, Destino Original, Origem Traduzida, Destino Traduzido na guia Tradução . Click OK.

Para efeitos desta demonstração:

Objetos da interface de origem: Na zona

Objetos da interface de destino: Out-Zone

Fonte original: Na rede

Destino original: Rede remota

Fonte traduzida: Na rede

Destino traduzido: Rede remota

Observação: certifique-se de que a Isenção de NAT estático para o túnel Site a Site seja adicionada sobre as regras de NAT/PAT dinâmico.

Etapa 17. Configurar a Política de Controle de Acesso. Navegue até Policies > Access Control > Access Control. Edite a Política aplicada ao FTD.

Observação: sysopt connection permit-vpn não funciona com túneis VPN Baseados em Rota. As regras de controle de acesso precisam ser configuradas para zonas IN-> OUT e OUT -> IN.

Forneça as Zonas de origem e as Zonas de destino na guia Zonas .

Forneça as redes de origem, redes de destino na guia Redes . Clique em Add.

Para efeitos desta demonstração:

Zonas de origem: na zona e fora da zona

Zonas de destino: Out-Zone e In-Zone

Redes de origem: na rede e na rede remota

Redes de destino: Rede remota e em rede

Etapa 18. Adicionar o roteamento sobre o túnel VTI. Navegue até Devices > Device Management. Edite o dispositivo no qual o túnel VTI está configurado.

Navegue até Static Route na guia Routing. Clique em Add Route.

Forneça a interface, escolha a rede, forneça o gateway. Click OK.

Para efeitos desta demonstração:

Interface: VTI-ASA

Rede: Rede remota

Gateway: Túnel VTI-ASA

Etapa 19. Navegue até Implantar > Implantação. Escolha o FTD no qual a configuração precisa ser implantada e clique em Implantar.

Configuração enviada por push para a CLI do FTD após implantação bem-sucedida:

crypto ikev2 policy 1

encryption aes-256

integrity sha512

group 21

prf sha512

lifetime seconds 86400

crypto ikev2 enable Outside

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal CSM_IP_1

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-512

crypto ipsec profile FMC_IPSEC_PROFILE_1

set ikev2 ipsec-proposal CSM_IP_1

set pfs group21

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy internal

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy attributes

vpn-idle-timeout 30

vpn-idle-timeout alert-interval 1

vpn-session-timeout none

vpn-session-timeout alert-interval 1

vpn-filter none

vpn-tunnel-protocol ikev1 ikev2

tunnel-group 10.106.67.252 type ipsec-l2l

tunnel-group 10.106.67.252 general-attributes

default-group-policy .DefaultS2SGroupPolicy

tunnel-group 10.106.67.252 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

interface Tunnel1

description VTI Tunnel with Extranet ASA

nameif VTI-ASA

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

tunnel source interface Outside

tunnel destination 10.106.67.252

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile FMC_IPSEC_PROFILE_1

Verificar

na GUI do FMC

Clique na opção Check Status para monitorar o status ao vivo do túnel VPN a partir da própria GUI

Isso inclui estes comandos extraídos da CLI do FTD:

- show crypto ipsec sa peer <Peer IP Address>

- show vpn-sessiondb detail l2l filter ipaddress <Peer IP Address>

Da CLI do FTD

Esses comandos podem ser usados na CLI do FTD para visualizar a configuração e o status dos túneis VPN.

show running-config crypto

show running-config nat

show running-config route

show crypto ikev1 sa detailed

show crypto ikev2 sa detailed

show crypto ipsec sa detailed

show vpn-sessiondb detail l2l