Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Para configurar a criptografia Cisco Encryption Technology (CET) com um túnel, você deve configurar a criptografia na interface do túnel. Além disso, você deve configurar a criptografia na interface física que encaminha para o destino final do túnel.

Observação: a criptografia CET está no fim da vida útil. IPSec é o esquema de criptografia recomendado para migração.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Notas de Diagrama de Rede

- 8.8.8.8, atrás do r3-4k, e 7.7.7.4, atrás do R6-2500, são estações finais. Quando fazem ping entre si, o tráfego passa pelo túnel.

- O túnel de encapsulamento de roteamento genérico (GRE) é configurado com interfaces de loopback, como a origem e o destino do túnel.

- O tráfego através do túnel também é criptografado. A implementação deste recurso exige que, para criptografar o tráfego do túnel, o mapa de criptografia deve ser anexado à interface do túnel e à interface de saída física.

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- r3-4k

- R1-AGS

- R6-2500

r3-4k

hostname r3-4k

!

crypto public-key r6-2500 02014544

F3681B5D 32372A19 0C0CCC4B E707F829 D882CF30 A9B4DBE3 E1911E9C F6A9E162

732558DF A20FEFAD 2ACC400E 8DDB10B1 3566FA3A E55A9BBE 00916AAD 20A0C75C

quit

!

crypto map my_crypto_map 10

set algorithm 40-bit-des

set peer r6-2500

match address 128

!

interface Loopback0

ip address 1.1.6.1 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip address 5.5.5.1 255.255.255.0

tunnel source Loopback0

tunnel destination 2.2.6.3

crypto map my_crypto_map

!

interface Ethernet0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

description inside interface

media-type 10BaseT

crypto map my_crypto_map

!

!

interface Serial0

encapsulation frame-relay

no ip route-cache

!

interface Serial0.1 point-to-point

description outside interface

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

!

!ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.2

access-list 128 permit gre host 1.1.6.1 host 2.2.6.3

!

R1-AGS

!

hostname R1-AGS

!

interface Ethernet0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 2.2.5.2 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.1

ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 2.2.5.3

R6-2500

hostname R6-2500

!

crypto public-key r3-4k 04D6265A

512A7D84 43C348B7 959D2FE2 3122B285 FDA2A362 7272A835 84D03134 DB160DE1

27CA2D24 D6C23EFE 3BE25A95 D62EA30B 0F2C3BA8 9AB6DB82 D8127238 266AC987

quit

!

crypto map my_crypto_map 10

set algorithm 40-bit-des

set peer r3-4k

match address 128

!

interface Loopback0

ip address 2.2.6.3 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip address 5.5.5.2 255.255.255.0

tunnel source Loopback0

tunnel destination 1.1.6.1

crypto map my_crypto_map

!

interface Ethernet 0

description inside interface

ip address 7.7.7.3 255.255.255.0

!

interface Serial0

description outside interface

ip address 2.2.5.3 255.255.255.0

crypto map my_crypto_map

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.5.2

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 7.7.7.0

ip route 8.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.1

!

access-list 128 permit gre host 2.2.6.3 host 1.1.6.1

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Página de suporte do IPSec

- Suporte Técnico - Cisco Systems