Contents

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Background

Vantagens

Configurar

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas de configuração e verificação para criar túneis sob demanda SD-WAN.

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Este documento é baseado nestas versões de software e hardware:

- vManage versão 20.9.3

- Cisco Edge Routers versão 17.9.3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Background

O Cisco SD-WAN suporta túneis sob demanda dinâmicos entre dois dispositivos spoke Cisco SD-WAN. Esses túneis são acionados para serem configurados somente quando houver tráfego entre os dois dispositivos, otimizando o uso da largura de banda e o desempenho do dispositivo.

Vantagens

Os túneis sob demanda vêm com estas vantagens:

- Melhor desempenho, especialmente para plataformas menos potentes operando em uma rede de malha completa.

- Maior latência em implantações hub-and-spoke quando túneis sob demanda são usados entre spokes.

- Uso de largura de banda reduzido na rede porque os túneis no estado Inativo não exigem sondas de Detecção de Encaminhamento Bidirecional (BFD - Bidirectional Forwarding Detection); portanto, há menos tráfego BFD produzido na rede.

- Encapsulamentos diretos entre spokes, ao mesmo tempo em que otimizam o uso da CPU e da memória.

Configurar

Configurações

Aqui estão as etapas para configurar Túneis sob demanda:

Etapa 1: Ative a engenharia de tráfego apenas nos roteadores do local do hub no modelo de recursos da VPN 0. É recomendável ter um modelo de recurso VPN 0 separado para sites de hub e spoke.

Navegue até Configuration > Templates > Feature Template. Procure o modelo de recurso VPN 0 correto atribuído aos roteadores de hub, clique em três pontos e selecione Edit.

1. Na seção Serviço

2. Clique em Novo Serviço

3.Escolha TE no tipo de serviço.

Clique em Adicionar e em Atualizar.

Habilitar TE

Etapa 2: Para aumentar o limite do caminho OMP para o valor recomendado 16 em um Cisco Edge Router.

Navegue até Configuration>Template> Feature Template, procure o modelo de recurso OMP, clique nos três pontos e selecione Edit.

Em Configuração básica, localize Número de caminhos anunciados por prefixo e Limite ECMP e altere os valores para 16.

OMP - Limite ECMP

Observação: para alterar o limite de caminho de envio no vSmarts OMP para um valor superior a 4, com o valor recomendado sendo 16, consulte os guias de configuração de roteamento nos guias de configuração do Cisco SD-WAN para obter instruções detalhadas.

Etapa 3: criar ou clonar um modelo de recurso do sistema para ativar o túnel sob demanda e modificar o temporizador do Ocioso-Timeout do túnel sob demanda, se desejado (o valor padrão é 10 minutos) e aplicar esse modelo do sistema especificamente para os sites spoke sob demanda.

Navegue para Configuration > Templates > Feature Templates procure o modelo de recurso System, clique em três pontos e selecione Edit.

A seção On Advanced habilita o Túnel sob demanda.  Opcionalmente, ajuste o On-demand Tunnel Idle-Timeout se desejar desativar o túnel mais rapidamente do que os 10 minutos padrão quando não houver tráfego passando entre os sites.

Ativação de túnel sob demanda

Etapa 4: você precisa criar uma política de topologia personalizada usando uma sequência de rota na guia de correspondência definir lista de sites (correspondendo sites spoke sob demanda) e, na guia de ação, definir a lista TLOC (correspondendo aos tlocs de hub) para backup.

Crie a lista spoke sob demanda e a lista TLOC de backup de HUB.

Navegue até Configuration > Policies > Custom Options no menu suspenso, selecione Centralized Policy > Lists e crie os grupos de interesse:

- Clique em Site para criar uma nova lista de sites, incluindo todas as IDs de todos os sites sob demanda.

- Em TLOC, crie uma lista TLOC que inclua todos os TLOC de HUB que serão usados como backup.

Depois de criar a lista de grupos de interesses, navegue para Opções personalizadas no menu suspenso e selecione Política centralizada > Topologia > Topologia > Adicionar topologia > Controle personalizado (Rota e TLOC).

- Forneça um nome e uma descrição para a topologia.

- Altere a ação padrão para Aceitar clicando no ícone do lápis e, em seguida, clique em Salvar correspondência e ação.

- Clique em Sequence Type e selecione Route. Clique em Regra de Sequência para adicionar uma nova sequência.

- Na guia Match, clique em Site e selecione a lista de sites correta.

Criação de sequência

- Na guia Ação, clique em Aceitar e, em seguida, para a Ação TLOC selecione Backup e para TLOC selecione a lista TLOC correta. Clique em Salvar Correspondência e Ações quando terminar.

Ação Política definida

Anexe a política de topologia de controle à política principal navegando para Configuration > Policies > Centralized Policy.

Localize sua política ativa, clique nos três pontos e selecione Edit.

Clique em

1. Topologia

2. Topologia

3. Adicionar Topologia

4. Importar

5. Controle Personalizado (Rota e TLOC)

6. Localize sua política no menu suspenso e clique em Importar.

Importar política existente

Clique em Policy Application > Topology > New Site/ Region List

Na Lista de sites de saída, selecione o nome correto da lista de sites.

Aplicar a política de banda externa

Clique em Adicionar e Salvar alterações de diretivas. Como essa é uma política ativa, as alterações serão enviadas para o vSmarts.

Observação: para obter informações sobre como configurar uma política de controle centralizado do Cisco vSmart Controller, consulte Guias de Configuração do Cisco SD-WAN.

Verificar

Para verificar, execute o comando show sdwan system on-demand remote-system. Na saída, você pode localizar Sob demanda: sim. Se o status mostrar inative, significa que o túnel entre os sites está inativo.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          inactive            -

1000     192.168.0.73       yes          inactive            -

200      192.168.0.80       no           -                   -

Depois de gerar algum tráfego entre sites sob demanda, você pode verificar a mesma saída. Nesse caso, o status mostra Ative, mostrando o número de segundos restantes antes de o túnel ser desativado.

Spoke#show sdwan system on-demand remote-system

SITE-ID    SYSTEM-IP     ON-DEMAND       STATUS     IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)

---------------------------------------------------------------------------

100      192.168.0.70       no           -                   -

100      192.168.0.71       no           -                   -

1000     192.168.0.72       yes          active              105

1000     192.168.0.73       yes          active              105

200      192.168.0.80       no           -                   -

Neste exemplo, você pode observar que o BFD com os sites 192.168.0.72 e 192.168.0.73 está ausente enquanto o túnel está inativo.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME       TRANSITIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:04      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                   <removed>                       12346       ipsec  5           2000           0:03:22:03      2

Quando o túnel entre os sites estiver ativo, você perceberá que o BFD com os sites 192.168.0.72 e 192.168.0.73 está ativo.

Spoke#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                      DST PUBLIC                      DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP        SITE ID     STATE       COLOR            COLOR            SOURCE IP                    IP                              PORT                ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec  UPTIME          TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.0.70     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.71     100         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:27      2

192.168.0.73     1000        up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       5063        ipsec  5           2000           0:00:00:03     3

192.168.0.72     1000        up          public-internet  public-internet  <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

192.168.0.70     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.71     100         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.80     200         up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                       12346       ipsec  5           2000           0:03:27:26      2

192.168.0.73     1000        up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                     12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03        3

192.168.0.72     1000        up          mpls             mpls             <removed>                <removed>                                      12346       ipsec  5           2000           0:00:00:03      2

Você pode obter os mesmos resultados da GUI do vManage navegando para Monitor > Device ou Monitor > Network (a partir do código 20.6 e anterior), localize seu dispositivo e navegue WAN > Tunnel, concentrando-se no número Down.

Monitorando túneis sob demanda

No mesmo menu, role para baixo e clique em Tempo real. As Opções do dispositivo pesquisam Remota sob demanda.

Este exemplo mostra a saída quando Túneis sob Demanda estão inativos.

Túneis sob demanda desativados

Este exemplo mostra a saída quando os túneis sob demanda estão ativos.

Túneis sob demanda ativados

Troubleshooting

Consulte Troubleshooting SD-WAN Dynamic On-Demand Tunnels para obter etapas mais detalhadas.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco