Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Configurar

Atualize para o software Cisco cEdge a partir do vManage

Atualize para o Cisco IOS XE do software Cisco Edge a partir da CLI

Verificar

GUI do vManage

CLI vManage

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para migrar o sistema operacional Nutella Viptela para o Cisco IOS® XE.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da Rede de Longa Distância Definida por Software (SD-WAN) da Cisco.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- vManage versão 20.6.3

- vBond versão 20.6.3

- vSmart Versão 20.6.3

- ISR1100-4GLTE versão 20.4.1.2

A imagem de software a ser usada na migração está disponível na página Download de software.

Cisco IOS XE: isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Background

Os requisitos específicos deste documento incluem:

- Cisco vManage versão 20.4.1 ou posterior

- Cisco Integrated Services Routers (ISR)1100 e ISR1100X versão 20.4.1 ou posterior

A migração entre o Viptela OS e o Cisco IOS XE é suportada nas plataformas listadas:

- Cisco ISR1100X-6G

- Cisco ISR1100X-4G

- Cisco ISR1100-6G

- Cisco ISR1100-4G

- Cisco ISR1100-4GLTE (Cisco ISR1100-4GLTENA e Cisco ISR1100-4GLTEGB )

Configurar

Atualize para o software Cisco cEdge a partir do vManage

1. Na GUI do Cisco vManage, escolha Maintenance > Software Repository > Add New Software > vManage como mostrado na imagem.

2. Na janela pop-up, clique em Procurar e em Carregar.

3. Uma vez que o upload é iniciado, não atualize o navegador da Web, como mostrado nesta imagem.

4. Na seção Repositório de Software, verifique se a imagem foi carregada conforme mostrado na imagem.

5. Navegue até a seção Manutenção > Atualização de software > Borda da WAN . Marque a caixa de seleção Nome do host para escolher o(s) dispositivo(s) e clique em Atualizar.

6. Clique no botão de opção vManage.

7. Na lista suspensa Versão, escolha a imagem do Cisco IOS XE.

8. Marque as caixas de seleção Ativate and Reboot e Confirm.

9. Clique em Atualizar.

10. O dispositivo inicia o processo de atualização e leva vários minutos. Você pode verificar a conclusão bem-sucedida na exibição Tarefa.

11. Navegue até Configuration > Devices e clique na guia WAN Edge List.

12. No lado direito da tela, clique em (...) Mais ações e escolha Migrar dispositivo.

13. Na caixa de diálogo Migrate Device, clique em Yes para confirmar a migração.

Note: Após a atualização, o dispositivo tem apenas a configuração básica para estabelecer conexões de controle com sobreposição de SD-WAN. Você pode usar o vManage para adicionar a configuração adicional.

Atualize para o Cisco IOS XE do software Cisco Edge a partir da CLI

Esta seção se aplica ao Cisco ISR1100 e ISR1100X versão 20.4.1 ou posterior.

1.Transfira a imagem isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin no roteador vEdge.

Router# request software install http/ftp/directory  path (http://,ftp://,scp://,/)> reboot

2. Após a reinicialização, verifique se as conexões de controle estão estabelecidas.

3. Verifique se a atualização foi confirmada.

Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

GUI do vManage

Navegue até Administração > Manutenção > Atualização de software. Verifique a versão na coluna Versão atual. O dispositivo mostra o SO Cisco IOS XE.

CLI vManage

Insira  o comando show romvar para verificar se a migração foi bem-sucedida em MIGRATION_STATUS.

Router#show romvar

ROMMON variables:

PS1 = rommon ! >

CRYPTO_BI_THPUT = 10000

RET_2_RTS =

BOOT = bootflash:packages.conf,1;

DEVICE_MANAGED_MODE = controller

RANDOM_NUM = 342435660

BSI = 0

RET_2_RCALTS =

MIGRATION_STATUS = SUCCESS<<<<<<<<<<<

BIS_MODE = 2

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Verifique os registros no Cisco IOS XE:

bootflash:migrationlogs

Verifique os logs no vEdge:

etc/Viptela/vedgemigration.cfg