Contents

Introduction

Informações de Apoio

Problema

Condições normais

Condições de falha

Solução

Introduction

Este documento descreve a aplicação de política inapropriada da ação set tloc-list que leva a blackholing de tráfego em certas situações quando o link preferencial fica inativo, mas os caminhos de backup ainda estão disponíveis.

Note: Todas as saídas de comando apresentadas neste documento são de roteadores vEdge. No entanto, a abordagem de identificação e solução de problemas permanece a mesma para um roteador que executa o software SDWAN IOS®-XE. Use a palavra-chave sdwan para obter as mesmas saídas no software SDWAN IOS®-XE. Por exemplo, show sdwan omp routes em vez de show omp routes.

Informações de Apoio

Para fins de demonstração e para compreender melhor o problema descrito posteriormente, considere este diagrama de topologia:

Além disso, aqui está a tabela que resume as configurações do sistema:

hostname

ID do site

system-ip

védge1

13

10.155.0.118

Védge3

13

10.155.0.120

Védge4

4

10.155.0.50

vsmart1

1

10.155.0.3

O vEdge1 e o vEdge3 têm uma rota estática configurada que aponta para algum próximo salto na VPN do lado do serviço:

vpn 40

ip route 10.223.115.101/32 192.168.40.10

!

Para atingir esses objetivos:

1. Torne o link metro-ethernet do vEdge1 o link preferencial para tráfego de entrada no "site 13".

2. MUse o link metro-ethernet vEdge3 como o segundo link preferencial para tráfego de entrada no "site 13".

3. Torne o link público-internet do vEdge1 o terceiro link preferencial para tráfego de entrada no "site 13".

4. Faça com que o link de internet pública vEdge3 seja o link menos preferencial para o tráfego de entrada que entra no "site 13".

Esta política de controle vSmart está configurada:

policy

lists

tloc-list SITE13_TLOC_PREF

tloc 10.155.0.118 color metro-ethernet encap ipsec preference 200

tloc 10.155.0.118 color public-internet encap ipsec preference 100

tloc 10.155.0.120 color metro-ethernet encap ipsec preference 150

tloc 10.155.0.120 color public-internet encap ipsec preference 50

!

prefix-list SITE13_PREFIX

ip-prefix 10.223.115.101/32

!

site-list site13

site-id 13

!

control-policy TE_POLICY_2_SITE4

sequence 10

match route

prefix-list SITE13_PREFIX

!

action accept

set

tloc-list SITE13_TLOC_PREF

!

!

!

default-action accept

!

!

apply-policy

site-list site4

control-policy TE_POLICY_2_SITE4 out

!

!

Problema

Condições normais

A vSmart obtém essas rotas com 4 TLOCs possíveis como próximos saltos:

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 | b PATH

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   10.155.0.118     35     1002     C,R       installed  10.155.0.118     metro-ethernet   ipsec  -

10.155.0.118     37     1002     C,R       installed  10.155.0.118     public-internet  ipsec  -

10.155.0.120     35     1002     C,R       installed  10.155.0.120     metro-ethernet   ipsec  -

10.155.0.120     37     1002     C,R       installed  10.155.0.120     public-internet  ipsec  -

E define uma preferência para rotas anunciadas de acordo:

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED | b "peer    10.155.0.50" | i Attributes\|originator\|\ tloc\|preference

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       50

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

preference       150

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.118, public-internet, ipsec

preference       100

Attributes:

originator       10.155.0.118

tloc             10.155.0.118, metro-ethernet, ipsec

preference       200

O vEdge4 seleciona um TLOC apropriado e instala essa rota na tabela de roteamento:

vedge4# show ip routes 10.223.115.101/32 | b PROTOCOL

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   omp              -         -           -                -        10.155.0.118     metro-ethernet   ipsec  F,S

O encaminhamento de tráfego funciona conforme o esperado:

vedge4# traceroute vpn 40 10.223.115.101

Traceroute  10.223.115.101 in VPN 40

traceroute to 10.223.115.101 (10.223.115.101), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.40.4 (192.168.40.4)  0.835 ms  0.984 ms  1.097 ms

2  192.168.40.10 (192.168.40.10)  2.955 ms  3.056 ms  3.218 ms

Condições de falha

Eventualmente, uma falha ocorre no vEdge1 e a interface da LAN do lado do serviço é desativada (ou é desativada pelo administrador para executar um teste, por exemplo, o resultado será o mesmo):

vedge1# show interface vpn 40

IF      IF      IF                                                               TCP

AF                     ADMIN   OPER    TRACKER  ENCAP  PORT                              SPEED          MSS             RX       TX

VPN  INTERFACE  TYPE  IP ADDRESS       STATUS  STATUS  STATUS   TYPE   TYPE     MTU   HWADDR             MBPS   DUPLEX  ADJUST  UPTIME  PACKETS  PACKETS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40   ge0/4      ipv4  192.168.40.4/24  Up    Down    NA       null   service  1500  00:50:56:be:91:36  -      -       1420    -       129768   0

Como o vEdge1 não tem um próximo salto válido para a rota 10.223.115.101/32, essa rota é removida das tabelas de roteamento e encaminhamento e não a anuncia mais ao vSmart:

vedge1# show ip routes 10.223.115.101/32 | b PROTO

PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP          NEXTHOP

VPN    PREFIX              PROTOCOL         SUB TYPE  IF NAME     ADDR             VPN      TLOC IP          COLOR            ENCAP  STATUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   static           -         -           192.168.40.21    -        -                -                -      I

vedge1# show ip fib vpn 40 | i 10.223.115.101/32

vedge1#

vedge1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED

vedge1#

Ao mesmo tempo, o vEdge3 ainda anuncia essa rota (isso é esperado):

vedge3# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED

ADVERTISED TO:

peer    10.155.0.3

Attributes:

originator       10.155.0.120

label            1002

path-id          35

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          13

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     static

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

Attributes:

originator       10.155.0.120

label            1002

path-id          37

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

ultimate-tloc    not set

domain-id        not set

site-id          13

overlay-id        1

preference       not set

tag              not set

origin-proto     static

origin-metric    0

as-path          not set

unknown-attr-len not set

O vSmart obtém 2 rotas agora do vEdge3 conforme esperado:

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 | b PATH

PATH                      ATTRIBUTE

VPN    PREFIX              FROM PEER        ID     LABEL    STATUS    TYPE       TLOC IP          COLOR            ENCAP  PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10.223.115.101/32   10.155.0.120     35     1002     C,R       installed  10.155.0.120     metro-ethernet   ipsec  -

10.155.0.120     37     1002     C,R       installed  10.155.0.120     public-internet  ipsec  -

Mas, ao mesmo tempo, a vSmart continua a anunciar isso:

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED | b "peer    10.155.0.50" | i Attributes\|originator\|\ tloc\|preference

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       50

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

preference       150

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.118, public-internet, ipsec

preference       100

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.118, metro-ethernet, ipsec

preference       200

Como você pode ver, o único originador foi alterado e esse é o comportamento esperado porque a ação tloc-list age semelhante a (grosso modo) "set next-hop" e define com força o TLOC errado, portanto, a acessibilidade é perdida.

vedge4# ping vpn 40 10.223.115.101 count 5

Ping in VPN 40

PING 10.223.115.101 (10.223.115.101) 56(84) bytes of data.

^C

--- 10.223.115.101 ping statistics ---

5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3999ms

vedge4# traceroute vpn 40 10.223.115.101

Traceroute  10.223.115.101 in VPN 40

traceroute to 10.223.115.101 (10.223.115.101), 30 hops max, 60 byte packets

1  * * *

2  * * *

3  * * *

4  * * *

5  * * *

Solução

Como solução, essa abordagem é proposta para evitar a configuração de informações erradas do próximo salto do TLOC:

policy

lists

tloc-list vedge1-tlocs

tloc 10.155.0.118 color metro-ethernet encap ipsec

tloc 10.155.0.118 color public-internet encap ipsec

!

tloc-list vedge1-tlocs-preference

tloc 10.155.0.118 color metro-ethernet encap ipsec preference 200

tloc 10.155.0.118 color public-internet encap ipsec preference 100

!

tloc-list vedge3-tlocs

tloc 10.155.0.120 color metro-ethernet encap ipsec

tloc 10.155.0.120 color public-internet encap ipsec

!

tloc-list vedge3-tlocs-preference

tloc 10.155.0.120 color metro-ethernet encap ipsec preference 150

tloc 10.155.0.120 color public-internet encap ipsec preference 50

!

!

!

policy

control-policy TE_POLICY_2_SITE4

sequence 10

match route

prefix-list SITE13_PREFIX

tloc-list   vedge1-tlocs

!

action accept

set

tloc-list vedge1-tlocs-preference

!

!

!

sequence 20

match route

prefix-list SITE13_PREFIX

tloc-list   vedge3-tlocs

!

action accept

set

tloc-list vedge3-tlocs-preference

!

!

!

default-action accept

!

!

Essa política melhora a situação e impede o anúncio da rota com o próximo salto TLOC errado:

vsmart1# show omp routes 10.223.115.101/32 detail | nomore | b ADVERTISED | b "peer    10.155.0.50" | i Attributes\|originator\|\ tloc\|preference

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       50

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, metro-ethernet, ipsec

preference       150

Attributes:

originator       10.155.0.120

tloc             10.155.0.120, public-internet, ipsec

preference       not set

E, como resultado, a acessibilidade em todos os cenários de falha é preservada:

vedge4# traceroute vpn 40 10.223.115.101

Traceroute  10.223.115.101 in VPN 40

traceroute to 10.223.115.101 (10.223.115.101), 30 hops max, 60 byte packets

1  192.168.40.6 (192.168.40.6)  0.458 ms  0.507 ms  0.617 ms

2  192.168.40.10 (192.168.40.10)  1.928 ms  1.976 ms  2.069 ms

vedge4# ping vpn 40 10.223.115.101

Ping in VPN 40

PING 10.223.115.101 (10.223.115.101) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.702 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.645 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.691 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.715 ms

64 bytes from 10.223.115.101: icmp_seq=5 ttl=254 time=0.603 ms

^C

--- 10.223.115.101 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.603/0.671/0.715/0.044 ms