Contents

Table Of Contents

1. Procedimento de inicialização do RP-E USB usando o menu do BIOS

2. Montagem RP-E em standby

3. LC Bringup (se necessário)

Table Of Contents

1: Procedimento de inicialização do USB (Universal Serial Bus) do RP-E (Route Processor) usando o menu Basic Input/Output System (BIOS) (A ser seguido até o CSCvm77427) é fixo)

2: RP-E em standby Bringup (a ser seguido até CSCvk33106) é fixo)

3: LC Bringup (se necessário)

1. Procedimento de inicialização do RP-E USB usando o menu do BIOS

Observe que este procedimento é aplicável a partir da versão 6.3.1 (onde o suporte RP-E foi apresentado).

Isso não é específico para nenhum tipo de chassi, mas é relevante para o chassi específico do RP-E, por exemplo, qualquer chassi modular como 5504, 5508 e 5516 com RP-E.

Além disso, não se aplica a plataformas fixas.

Passo 1: Prepare o USB com imagem usando este procedimento

Passo 2: Verifique também o MD5 dos arquivos para garantir que o conteúdo seja o mesmo.

Passo 3: Em um único sistema RP que tenha o USB inserido, execute um ciclo de alimentação.

Etapa 4:Pressione Escape para entrar no menu do BIOS. Nós deveríamos ver algo como abaixo.

Passo 5: Selecione a opção "Boot Manager" e pressione Enter.

Passo 6: Selecionar UEFI: Opção de shell integrado no menu abaixo

Passo 7: Pressione qualquer tecla para soltar no prompt Shell> ou, por padrão, o console cairá para o prompt Shell.

** Observe que excluir/backspace não funciona aqui. Se algo incorreto for digitado, não hesite em pressionar Enter, pois isso não afeta o procedimento atual.

Passo 8: Digite "fs1:" e pressione Enter

** Preste atenção em qual slot o USB está inserido, com base no qual o sistema de arquivos abaixo pode variar - entre fs0 e fs1) **

Neste exemplo, o USB é inserido no slot1.

Etapa 9: Digite "ls" para listar o conteúdo de "boot" e "EFI" (o snapshot completo é fornecido abaixo)

Etapa 10: Cd EFI

Etapa 11: ls

Etapa 12: cd boot

Passo 13: Ao listar o conteúdo, devemos ver grub.cfg e bootx64.efi

Passo 14: Digite "bootx64.efi" e pressione enter. (A guia funciona para conclusão automática)

Etapa 15: Com base no registro acima, o RP-E está sendo inicializado a partir do USB.

Passo 16: Quando o RP for ativado, configure o nome de usuário/senha e siga as etapas restantes.

2. Montagem RP-E em standby

Passo 1: Insira o RP-E em standby no sistema (neste exemplo, o RP1 foi inserido)

Passo 2: Essa etapa depende do estado do RP-E em standby. Siga o que for aplicável.

Note: Por padrão, o RP sobressalente será enviado com a imagem mais recente, se não houver nenhuma imagem selecionada pelo pedido.

Para sincronizá-lo com o RP-E ativo, execute o comando abaixo do sysadmin RP0, assim que o standby for detectado no inventário.

Execute o comando abaixo do sysadmin RP0 para ativar o RP em standby.

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module local 0/RP1 bootmedia network reload

É possível monitorar o console do RP1 para garantir que o PXE interno tenha disparado. Isso deve ativar o RP em standby.

Note: Se a imagem estiver corrompida/excluída do RP-E em standby, ela será sincronizada com o RP ativo ou poderá usar a inicialização USB de acordo com o "Procedimento de inicialização do RP-E USB usando o menu do BIOS" acima

3. LC Bringup (se necessário)

Passo 1: Execute o comando abaixo do sysadmin RP0 para ativar qualquer placa de linha. (0/0 por exemplo)

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module local 0/0 bootmedia network reload