Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Pacote de suporte técnico NFVIS: Método WebUI

Pacote de suporte técnico NFVIS: Método CLI

Fazer upload para o servidor SCP

Copiar para unidade USB:

Pacote de suporte técnico do CIMC: Método WebUI

Pacote de suporte técnico do CIMC: Método CLI

Introduction

Este documento descreve como coletar arquivos de suporte técnico do Network Functions Virtualization Infrastructure Software (NFVIS) e do Enterprise Network Compute System (ENCS) por meio da GUI e da CLI.

Os arquivos de suporte técnico contêm informações de configuração, registros e dados de diagnóstico que ajudarão o TAC na solução de problemas e na resolução de um problema técnico.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Enterprise NFVIS 3.7.1 e posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Pacote de suporte técnico NFVIS: Método WebUI

Na interface da Web do NFVIS, você pode baixar o pacote de log do pacote de suporte técnico como mostrado aqui:

Etapa 1. Faça login no NFVIS e navegue até Diagnostics (2) em Host (1) conforme mostrado na imagem.

Etapa 2. Clique em Download Tech Support (3) . Após alguns minutos de espera, um pop-up aparecerá para baixar o arquivo. Se isso não for exibido, certifique-se de que seu navegador da Web esteja configurado para permitir pop-ups do servidor NFVIS ao qual você está conectado.

Faça o download dos arquivos de suporte técnico gerados anteriormente: Se precisar fazer o download novamente de um arquivo de suporte técnico gerado anteriormente, navegue até a página Repositório de imagens (2), localizada no Ciclo de vida da VM (1) e selecione Procurar datastore (3). Você pode encontrar suporte técnico gerado anteriormente no subdiretório suporte técnico do intdatastore. Clique no ícone de seta azul (4) para baixar o arquivo como mostrado na imagem.

Pacote de suporte técnico NFVIS: Método CLI

Na CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do NFVIS, você pode gerar um pacote de suporte técnico e transferi-lo fazendo upload para um servidor SCP ou copiando para uma unidade USB. Para acessar a CLI, conecte-se ao NFVIS via Secure Shell (SSH) ou console.

Fazer upload para o servidor SCP

Use as seguintes etapas para gerar um pacote de suporte técnico e transferi-lo via SCP para um servidor remoto:

Comando ou ação

Propósito

Passo 1

nfvis# suporte técnico

Inicia a coleção de suporte técnico NFVIS

Passo 2

nfvis# show system file-list disk local path /data/intdatastore/tech-support

Isso retornará uma lista de todos os pacotes de suporte técnico. Identifique o nome do arquivo do pacote criado na etapa anterior, conforme necessário nas etapas a seguir.

Etapa 3

nfvis# system file-copy source source-path destination target-path

(Opcional)

Mover arquivo para outro diretório

Dica

Com as versões NFVIS anteriores à 3.9.1, a cópia segura só pode ser executada para/do 'intdatastore:', 'extdatastore1:', 'extdatastore2:', 'usb:' e dos prefixos de caminho 'nfs:', nenhum dos quais inclui o caminho padrão onde os pacotes de suporte técnico são armazenados, portanto, é necessário copiar manualmente o arquivo para um desses caminhos para que é possível fazer a SCP na próxima etapa.

No NFVIS 3.9.1 e posterior, foi adicionado um novo prefixo de caminho, 'techsupport:', para o caminho onde os pacotes de suporte técnico são armazenados, permitindo que a cópia segura seja executada diretamente, de modo que esta etapa adicional não é necessária.

Passo 4

nfvis# scp <prefixo do caminho>:<nome do arquivo> <usuário remoto>@<host remoto>:<caminho>

Transfere o arquivo para o servidor SCP remoto, usando o caminho e o nome de arquivo identificados nas etapas anteriores.

Note: Você também pode fazer o download do arquivo do NFVIS com o cliente Secure Copy Protocol (SCP). Primeiro, você precisa permitir conexões SCP de entrada para NFVIS. Para obter mais detalhes, consulte o Guia de Configuração do Software da Cisco Enterprise Network Function Virtualization Infrastructure.

Este é um exemplo de como gerar um pacote de suporte técnico com o NFVIS 3.9.1 ou posterior e transferi-lo para um servidor SCP:

encs01# tech-support

encs01# show system file-list disk local path /data/intdatastore/tech-support

SI NO NAME PATH SIZE TYPE DATE MODIFIED

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

388 NFVIS_encs01_2018-12-28T08-32-47.tar.gz /data/intdatastore/tech-support 737K VM Package 2018-12-28 08:32:47

encs01# scp techsupport:NFVIS_encs01_2018-12-28T08-42-35.tar.gz root@192.168.0.1:/tmp

root@192.168.0.1's password:

NFVIS_encs01_2018-12-28T08-42-35.tar.gz

encs01#

Copiar para unidade USB:

Use as etapas do exemplo a seguir para gerar um pacote de suporte técnico e copiá-lo para uma unidade USB.

Note: A unidade USB deve ser formatada com FAT32 do sistema de arquivos exFAT antes de ser conectada ao NFVIS.

1. Mount the connected USB drive:

BXB5406-NFVIS(config)# system usb-mount mount ACTIVE

BXB5406-NFVIS(config)# commit

Commit complete.

BXB5406-NFVIS(config)# end

2. Generate the tech-support bundle with the “tech-support” command.

BXB5406-NFVIS# tech-support

3. Get the name of the tech-support file:

BXB5406-NFVIS# show system file-list disk local path /data/intdatastore/tech-support system file-list disk local 1

name          NFVIS_BXB5406-NFVIS-401_2020-01-21T15-53-23.tar.gz

path          /data/intdatastore/tech-support

size          21K

type          "VM Package"

date-modified "2020-01-21 15:53:23"

4. Use the filename learned above to copy that file to the USB drive using the SCP command (note that here the 'scp' command used allows

for making a simple local file copy by specifying a local source and destination, there is no actual scp transfer).

BXB5406-NFVIS# scp techsupport:NFVIS_BXB5406-NFVIS_2020-01-21T15-53-23.tar.gz usb:usb3/BXB5406-NFVIS_2020-01-21T15-53-23.tar.gz

5. Confirm the tech-support file is now on the USB drive:

BXB5406-NFVIS # show system file-list disk usb name

SI NO  NAME

-------------------------------------------------------

1      Cisco_NFVIS_BRANCH_Upgrade-3.12.3-RC4.nfvispkg

2      Logs-for-pahayes.zip

3      NFVIS_BXB5406-NFVIS_2020-01-21T15-53-23.tar.gz

6. Un-mount the USB drive and remove it

BXB5406-NFVIS (config)# no system usb-mount mount ACTIVE

BXB5406-NFVIS (config)# commit

Commit complete.

BXB5406-NFVIS (config)# end

Pacote de suporte técnico do CIMC: Método WebUI

Este método é aplicável ao Cisco UCS-E Series, UCS-C Series, Cisco Cloud Services Platform (CSP) e ENCS (exceto ENCS 5104).

Etapa 1. Faça login no CIMC, abra o menu do lado esquerdo (1) e navegue até Utilities (3) em Admin (2).

Etapa 2. Em Utilities, há duas opções: Export Technical Support Data to remote (1) ou Download Technical Support Data for Local download (2).  Ele também mostra o status da Última exportação de dados de suporte técnico (3). Clique em Download Technical Support Data for Local Download (2) (Baixar dados do suporte técnico para download local) conforme mostrado na imagem.

Etapa 3. Na mensagem pop-up, clique em Gerar e baixar dados do suporte técnico (1). Levará alguns minutos para gerar um pacote de suporte técnico como mostrado na imagem.

Pacote de suporte técnico do CIMC: Método CLI

Esse método se aplica ao Cisco UCS-E Series, UCS-C Series, CSP e ENCS (exceto o ENCS 5104).

Para gerar suporte técnico, conecte-se ao Cisco Integrated Management Controller (CIMC) com o cliente SSH de sua escolha.

Note: Para usar esse método, você precisa ter um host na rede local configurado como servidor TFTP/FTP/SFTP/SCP/HTTP.

Comando ou ação

Propósito

Passo 1

Server# scope cimc

Entra no modo de comando CIMC.

Passo 2

Servidor /cimc # escopo suporte técnico

Entre no modo de comando tech-support.

Etapa 3

Servidor /cimc/tech-support # set remote-ip ip-address

Especifica o endereço IP do servidor remoto no qual o arquivo de dados de suporte técnico deve ser armazenado.

Passo 4

Servidor /cimc/tech-support # set remote-path path/filename

Especifica o nome do arquivo no qual os dados de suporte devem ser armazenados no servidor remoto. Ao digitar esse nome, inclua o caminho relativo do arquivo na parte superior da árvore do servidor até o local desejado.

Dica

Para que o sistema gere automaticamente o nome do arquivo, digite o nome do arquivo como default.tar.gz.

Etapa 5

Servidor /cimc/tech-support # set remote-protocol protocol

Especifica o protocolo a ser conectado ao servidor remoto. Ele pode ser dos seguintes tipos:

- tftp

- ftp

- sftp

- scp

- http

Etapa 6

Servidor /cimc/tech-support # set remote-username name

Especifica o nome de usuário no servidor remoto no qual o arquivo de dados de suporte técnico deve ser armazenado. Este campo não se aplica se o protocolo for TFTP ou HTTP.

Etapa 7

Servidor /cimc/tech-support # set remote-password password

Especifica a senha no servidor remoto no qual o arquivo de dados de suporte técnico deve ser armazenado. Este campo não se aplica se o protocolo for TFTP ou HTTP.

Passo 8

Servidor /cimc/tech-support # commit

Confirma a transação na configuração do sistema.

Passo 9

Servidor /cimc/tech-support # start

Inicia a transferência do arquivo de dados para o servidor remoto.

Passo 10

Servidor /cimc/tech-support # show detail

(Opcional)
Exibe o progresso da transferência do arquivo de dados para o servidor remoto.

Passo 11

Servidor /cimc/tech-support # cancel

(Opcional)
Cancela a transferência do arquivo de dados para o servidor remoto.

Este exemplo cria um arquivo de dados de suporte técnico e transfere o arquivo para um servidor SCP:

encs01 /cimc/tech-support # scope cimc

encs01 /cimc/tech-support # scope tech-support

encs01 /cimc/tech-support # set remote-ip 172.16.0.1

encs01 /cimc/tech-support *# set remote-path techsupport.tar.gz

encs01 /cimc/tech-support *# set remote-protocol scp

encs01 /cimc/tech-support *# set remote-username root

encs01 /cimc/tech-support *# set remote-password

Please enter remote-password:

Please confirm remote-password:

encs01 /cimc/tech-support *# commit

encs01 /cimc/tech-support #

encs01 /cimc/tech-support # start

Server (RSA) key fingerprint is 4b:b9:a5:14:d0:c3:64:14:54:00:b9:d7:aa:47:1d:6d

Do you wish to continue? [y/N]y

Tech Support upload started.

encs01 /cimc/tech-support # show detail

Tech Support:

Server Address: 172.16.0.1

Path: techsupport.tar.gz

Protocol: scp

Username: root

Password: ******

Progress(%): 20

Status: COLLECTING