Contents

Introduction

Detalhes do problema

Análise

Introduction

No Aggregation Services Router 9000 (ASR9K) executando Enhanced XR (eXR), também conhecido como 64-bit XR, release 6.2.1 e mais recente, o comando "show memory summary" não mostra toda a memória interna documentada no Data Sheet correspondente, o que pode confundir alguns clientes.

Detalhes do problema

Abaixo, usaremos um ASR9901, executando 6.4.2, como exemplo.

De acordo com a ficha técnica, o processador de rota integrado (RP) tem 32 gigabytes (GB) de memória de acesso aleatório (RAM).

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show platform

Node              Type                       State             Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       ASR9901-RP(Active)         IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT2             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/0/CPU0          ASR9901-LC                 IOS XR RUN        NSHUT

"Show memory summary" mostra apenas cerca de 27GB, apesar do sistema reconhecer a memória total como 32GB em "admin show system resources".

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 27089M total (22185M available)

Application Memory : 27089M (22013M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 133M

RP/0/RSP0/CPU0:R1#admin show system resources

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     32415M^ 512M^           135M    31655M^ 500M^           132     923M    542M            4       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1072M           144M    1894M   1047M           141     2308M   1252M           1       N/A

0/RSP0-XR       27739M  22548M          999M    27089M  22020M          975     N/A     N/A             2       6655M

<snip>

O mesmo comportamento pode ser observado em outros dispositivos ASR9K, por exemplo: ASR9010 com eXR 6.2.3

Olhando para a ficha técnica, A9K-RSP880-TR deve ter 16 GB de RAM.

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show platform

Node              Type                       State             Config state

-------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       A9K-RSP880-TR(Active)      IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/1/CPU0          A9K-MOD400-TR              IOS XR RUN        NSHUT

0/1/0             A9K-MPA-20X10GE            OK

0/1/1             A9K-MPA-1X100GE            OK

0/PT0             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

0/PT1             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

"Show memory summary" mostra 12,5 GB e "admin show system resource mostra 16 GB

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 12496M total (8465M available)

Application Memory : 12496M (8287M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 128M

RP/0/RSP0/CPU0:R2#admin show system resou

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     16217M^ 276M^           29M     15837M^ 271M^           28      923M    592M            8       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1158M           78M     1894M   1131M           76      2308M   1451M           1       N/A

0/RSP0-XR       12796M  8488M           888M    12496M  8288M           867     N/A     N/A             6       3071M

0/1-Host        24491M  11510M          127M    23917M  11241M          124     923M    592M            6       N/A

0/1-Admin       1008M   471M            90M     984M    460M            88      2308M   1528M           1       N/A

0/1-XR          10948M  5902M           2343M   10691M  5764M           2288    N/A     N/A             5       3071M

No entanto, se verificarmos o XR de 32 bits, ele mostrará a memória física total conforme documentado na folha de dados:

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show memory summary

Physical Memory: 16384M total (12600M available)

Application Memory : 16043M (12600M available)

Image: 100M (bootram: 100M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 51M

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show platform

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0     A99-RSP-TR(Active)        IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RSP1/CPU0     A99-RSP-TR(Standby)       IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/CPU0        A9K-MOD400-SE             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/0           A9K-MPA-20X10GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/1/1           A9K-MPA-2X100GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A99-8X100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/CPU0        A9K-MOD400-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/0           A9K-MPA-8X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

0/4/1           A9K-MPA-2X40GE            OK               PWR,NSHUT,MON

Análise

A partir da versão 6.2.1, o eXR no ASR9K usará o modelo de virtualização Virtual Machine (VM), alternando a partir do modelo Linux Container (LXC), que foi usado nas versões 6.1.2 e 6.1.3.

Os contêineres podem compactar muito mais aplicativos em um único servidor físico do que uma máquina virtual (VM).

As VMs podem consumir muitos recursos do sistema. Cada VM executa não apenas uma cópia completa de um sistema operacional, mas uma cópia virtual de todo o hardware que o sistema operacional (SO) precisa executar. Isso pode aumentar muito a memória e os ciclos da CPU. Em contraste, tudo o que um contêiner requer é um sistema operacional suficiente, programas de suporte e bibliotecas, e recursos do sistema para executar um programa específico. No entanto, as VMs oferecem muito mais flexibilidade para acomodar funções como In-Service Software Upgrade (ISSU).

Como os contêineres Linux compartilham os recursos físicos e o kernel do host, enquanto cada VM requer seu próprio SO e hardware virtualizado, isso explicaria por que cada VM recebe uma quantidade específica de recursos do host geral, o que resulta na exibição do resumo da memória que não exibe a memória física total geral nas versões 6.2.1 e posteriores do eXR. Os recipientes do Linux também podem ter limite para memória alocada, conforme aparece nas plataformas NCS5000 e NCS5500, e os mesmos comportamentos da CLI 'show memory summary' serão observados nessas plataformas.