Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Informações de Apoio

Verifique o status do Cisco Express Forwarding nos VIPs e LCs

Visão geral da representação de dados externos (XDR)

Troubleshooting

%FIB-3-FIBDISABLE : Erro fatal, slot [-]: nenhuma memória e %FIB-3-NOMEM: Falha de malloc, dCEF de desabilitação na placa de linha

%FIB-3-FIBDISABLE : Erro fatal, slot [-]: Nenhum mensagem de janela, LC a RP IPC é não-operacional

%FIB-3-FIBDISABLE : Erro fatal, slot [-]: Falha de IPC

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2/1 e %FIB-4-LCPREFIXINCONST2/1

%FIB-3-NORPXDRQELEMS: XDR esgotado enfileirando elementos enquanto prepara mensagem para slog [#]

%FIB-3-FIBBADXDRLEN e %FIB-4-FIBXDRLEN

%FIB-3-FIBLC_OOSEQ: Slot [nº] desabilitado - Fora da sequência. [-]previsto, [-]recebido

%FIB-4-PUNTINTF: Pacotes punt CEF comutados ao [int] ao trajeto em seguida mais lento e ao %FIB-5-NOPUNTINTF: CEF retomando pacotes de switching para [int]

%HW_RES_FAIL-4-LOW_CEF_MEM: O [char] do ENTALHE está sendo executado baixo

%FIB-4-FIBCBLK2: [dec] faltante do tableid do cef durante o evento do [chars] para o [IP_netmask] do [IP_address]

Recolha a informação de Troubleshooting se você cria um pedido do serviço TAC

Outros Recursos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as causas do Cisco Express Forwarding comum (anteriormente CEF) - mensagens de erro relacionada nas Plataformas que executam o Distributed Cisco Express Forwarding (anteriormente dCEF) que comuta (Cisco 7500 Series Router e Cisco 12000 Series Internet Router) e em como as pesquisar defeitos.

Nota: Segundo a plataforma em que o Distributed Cisco Express Forwarding é configurado, os processadores de rotas (RP) e as placas de linha (LC) são referidos diferentemente. Para o 7500 Series, o RP é chamado o Route Switch Processor (RSP) e os LC são chamados o Versatile Interface Processors (VIP). Na série 12000, o RP é conhecido como Processador de Rota de Gigabit (GRP), e as LCs são conhecidas apenas como LCs.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O Cisco Express Forwarding Switching é um formulário de propriedade do switching escalável pretendido abordar os problemas associados com pôr em esconderijo da procura. Com a switching Cisco Express Forwarding, as informações que convencionalmente são armazenadas em um cache de rota são divididas em diversas estruturas de dados. O código do Cisco Express Forwarding pode manter estas estruturas de dados no RP, e igualmente em processadores do escravo tais como VIP no Cisco 7500 Series e LC no Cisco 12000 Series. As estruturas de dados que fornecem uma consulta otimizada para o encaminhamento eficiente de pacotes incluem:

- Tabela do banco de informação de encaminhamento (FIB) — O Cisco Express Forwarding usa MENTIR para fazer a destino IP decisões de switching com base no prefixo. O FIB é conceitualmente similar a uma tabela de roteamento ou banco de informações. Ele mantém uma imagem de espelho das informações de encaminhamento contidas na tabela de IP Routing. Quando ocorrem alterações de roteamento ou de topologia na rede, a tabela de IP Routing é atualizada, e essas alterações são refletidas no FIB. O FIB mantém informações de endereço do próximo salto baseadas nas informações na tabela de IP Routing.

Devido ao fato de haver uma correlação de um para um entre as entradas de FIB e as entradas da tabela de roteamento, o FIB contém todas as rotas conhecidas e elimina a necessidade da manutenção de cache de rota que é associada a caminhos de switching, como, por exemplo, switching rápida ou ótima.

- Tabela de adjacências – Os nós na rede são considerados adjacentes se puderem ser alcançados entre si com um único salto em uma camada do enlace. Além do que MENTIR, o Cisco Express Forwarding usa tabelas de adjacência para prepend a informação de endereçamento da camada 2 (L2). Toda a tabela de adjacência mantém os endereços de próximo salto L2 para MENTE entradas.

O Cisco Express Forwarding pode ser permitido em um de dois modos:

- Modo central do Cisco Express Forwarding — Quando o modo do Cisco Express Forwarding é permitido, o Cisco Express Forwarding MENTE e as tabelas de adjacência residem no RP, e o RP executa o Express Forwarding. Você pode usar o modo Cisco Express Forwarding quando LCs não estão disponíveis para a switching do Cisco Express Forwarding ou quando precisa usar recursos que não são compatíveis com a switching do Distributed Cisco Express Forwarding.

- Modo do Distributed Cisco Express Forwarding — Quando o Distributed Cisco Express Forwarding é permitido, os LC (tais como VIP LC ou Gigabit Switch Router (GSR) LC), mantêm cópias idênticas MENTIR e das tabelas de adjacência. As LCs podem realizar sozinhas o encaminhamento expresso, liberando o processador principal (GRP ou RSP) do envolvimento na operação de switching. Esse é o único método de switching disponível na Série 12000.

O Distributed Cisco Express Forwarding usa um mecanismo do Inter-Process Communication (IPC) para assegurar sincronização de FIB e tabelas de adjacência no RP e nos LC.

Verifique o status do Cisco Express Forwarding nos VIPs e LCs

Nota: Nos exemplos abaixo, alguns dos comandos usam os modificadores de saída (representados pelo | símbolo), para simplificar o indicador para mostrar somente a informação necessária. Os modificadores de saída são apoiados no Software Release 12.0 e Mais Recente de Cisco IOS®. Se você está executando uma versão mais velha, emita o comando main (esse antes do | o símbolo), e procura as linhas de correspondência nas saídas completas.

Você pode facilmente verificar no Cisco Express Forwarding que VIP ou LC foi desabilitado emitindo o comando show cef linecard:

- No 7500 Series:

Router#show cef linecard

CEF linecard generic information:

Slot MsgSent   Seq MaxSeq   LowQ   MedQ  HighQ Flags

4          8     6     30      0      0      0 up

5          8     6     30      0      0      0 up

Default-table CEF table, version 13, 11 routes

Slot CEF-ver CEF-XDR Interface Flags

4      12       5         5 Active, sync

5      12       5         2 Active, sync

- No 12000 Series:

Router#show cef linecard

CEF table version 694517, 95239 routes

Slot CEF-ver MsgSent XdrSent Seq MaxSeq LowQ MedQ HighQ Flags

0      32128     365   33320 362    367    0    0     0 disabled

1      95821    1010   99369 1006  1025    0    0     0 disabled

2      92559     971    6033 967    984    0    0     0 disabled

8      62514     653   65734 649    661    0    0     0 disabled

9      47165     486   48428 483    498    0    0     0 disabled

10     79887     834   83232 830    849    0    0     0 disabled

Porque o 12000 Series apoia somente o Distributed Cisco Express Forwarding, um estado deficiente faz com que o LC inteiro seja desabilitado.

Visão geral da representação de dados externos (XDR)

A fim compreender os seguintes Mensagens de Erro, você precisa de compreender o que os mensagens XDR são, e o que são usados para:

- %FIB-3-NORPXDRQELEMS

- %FIB-3-FIBBADXDRLEN

- %FIB-4-FIBXDRLEN

Está aqui uma vista geral da arquitetura de XDR:

Como explicado na seção de informações de fundo deste documento, os mensagens IPC transportam MENTIR e as tabelas de adjacência do RP aos LC. Ou seja o mecanismo de IPC sincroniza ambos os grupos de tabelas no RP e nos LC. Toda a estrutura de dados usada por uma característica deve ser transportada ao LC com MENTIR IPC, e as estatísticas devem ser enviadas para trás ao RP. Quando o Distributed Cisco Express Forwarding está habilitado, o LC toma a decisão de encaminhamento usando os bancos de dados replicados armazenados localmente.

XDR é citado como um mecanismo de camada IPC. Os mensagens XDR são usados exclusivamente com a aplicação do Distributed Cisco Express Forwarding.

As estatísticas, assim como as estruturas de dados para suportar um recurso do Cisco IOS Software, são carregadas nas mensagens XDR no mecanismo IPC do Cisco IOS Software entre o RP e as LCs. Especificamente, as mensagens de XDR transportam três conjuntos de informações, conforme listado na tabela a seguir:

Tipo de mensagem

Descrição da mensagem

Direção

Controle

O RP envia dados de controle nos secundário-blocos da característica RP a ser enviados a todos os secundário-blocos do Espelhamento nos LC que precisam de saber sobre todas as mudanças.

RP para LC

Estatísticas

Os LC recolhem a informação estatísticas dos vários secundário-blocos da característica, colocam a informação recolhida em um buffer XDR, e enviam um mensagem XDR ao RP. Em seguida, o RP agrega essas estatísticas.

LC para RP

Relatório de eventos assíncronos

Os LC relatam eventos não-rotineiros através dos mensagens assíncrona que são enviados enquanto a circunstância ocorre.

LC para RP

Emita o comando show cef line internal ver a informação transmitida através dos mensagens XDR. Uma atualização do bloco de descritor do bloco de descritor da rede (NDB) /Routing (RDB) é um exemplo de um XDR.

Total elements queued:

prefix                    1877106

adjacency                 6011

interface                 4084

address                   4010

policy routing            3

hw interface              84

state                     6

resequence                2

control                   24

time                      308

subblock                  18109

flow features deactivate  3

flow cache config         3

flow export config        3

flow sampling config      3

access-list               213

mpls ttl propogate        3

routemap config           126

mpls stats aggregate      3

dot1q vlan                10109

icmp limit                3

Troubleshooting

Esta seção alista os Mensagens de Erro que aparecem nos log de roteador, e fornece dicas de Troubleshooting.

%FIB-3-FIBDISABLE : Erro fatal, slot [-]: nenhuma memória e %FIB-3-NOMEM: Falha de malloc, dCEF de desabilitação na placa de linha

Estes tipos de Mensagens de Erro são encontrados nos log de roteador (emita o comando show logging exec em seu roteador, ou consulte seu servidor de SYSLOG se você está usando um) como segue:

- No 7500 Series:

Dec 19 17:58:56 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 0: no memory

DEC 19 17:58:58 CET: %IPC-5-SLAVELOG: VIP-SLOT0:

00:03:37: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 65524 bytes failed from

0x6009E9E4, pool Processor, alignment 16

-Process= "CEF IPC Background", ipl= 0, pid= 7

-Traceback= 600A141C 600A2B78 6009E9EC 6009F350 60235A34 60221BA4 60225528

6022A46C 60231104 6022FAC4 6022FCCC 6022FDBC 60230334 6009BB74 6009BB60

DEC 19 17:59:06 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 9: no memory

DEC 19 17:59:11 CET: %IPC-5-SLAVELOG: VIP-SLOT9:

00:03:47: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 65524 bytes failed from

0x6009E9E4, pool Processor, alignment 16

-Process= "CEF IPC Background", ipl= 0, pid= 7

-Traceback= 600A141C 600A2B78 6009E9EC 6009F350 60235A34 60221BA4 60225528

6022A46C 60231104 6022FAC4 6022FCCC 6022FDBC 60230334 6009BB74 6009BB60

DEC 19 17:59:31 CET: %IPC-5-SLAVELOG: VIP-SLOT8:

00:04:11: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 3956 bytes failed from

0x602835F0, pool Processor, alignment 32

-Process= "CEF LC Stats", ipl= 0, pid= 21

-Traceback= 600A141C 600A2EC8 602835F8 60283C84 60283C58 60283CE4 60230574

6009BB74 6009BB60

DEC 19 17:59:38 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 8: no memory

DEC 19 18:00:29 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 10: no memory

...

- No 7500 Series, o Mensagem de Erro que aparece imediatamente depois do %IPC-5-SLAVELOG: A mensagem VIP-SLOT vem diretamente do VIP que é ficado situado no entalhe mencionado usando um mecanismo de IPC. Neste exemplo específico, a mensagem %SYS-2-MALLOCFAIL chega a partir da placa VIP.

Jun 27 04:58:56 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 1: no memory

Jun 27 04:59:07 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 2: no memory

Jun 27 04:59:36 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 4: no memory

Jun 27 04:59:45 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 0: no memory

SLOT 2:Jun 27 04:23:00: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 65524

bytes failed from 0x4009D9E4, pool Processor, alignment 32

-Process= "CEF IPC Background", ipl= 0, pid= 38

-Traceback= 400A0BFC 400A2358 4009D9EC 4009E338 403168BC 40316B68 40316EBC

4031C318 40321234 4032858C

40326CD4 40326EF4 40326FE4 403275CC 4009BC74 4009BC60

SLOT 2:Jun 27 04:23:00: %FIB-3-NOMEM:

Malloc Failure, disabling DCEF on linecard

...

Nota: Mensagens que começam com o “SLOT-: ” são gerados pelo LC próprio.

Essas mensagens indicam que o Distributed Cisco Express Forwarding foi desabilitado no VIP (para 7500 Series) ou no LC (para 12000 Series) porque não havia memória suficiente nele para o download do FIB do Cisco Express Forwarding e das tabelas de adjacência a partir da placa principal. Porque o 12000 Series apoia somente o Distributed Cisco Express Forwarding que comuta, desabilitar o Distributed Cisco Express Forwarding igualmente desabilita o cartão.

Ao executar rotas completas de Internet Border Gateway Protocol (BGP), convém ter pelo menos 128Mb no VIP ou no LC.

Porque o VIP2-40 no 7500 Series pode somente ter um máximo do 64 MB, uma elevação ao VIP2-50 ou mesmo ao VIP4-80 é recomendada se você quer usar o Distributed Cisco Express Forwarding com rotas de BGP dos Internet direta. Trinta e dois MB definitivamente não é suficiente para executar o Distributed Cisco Express Forwarding.

Um VIP2-50 ou um mais alto com pelo menos o 128MB da memória são recomendados, segundo o tamanho da tabela de roteamento.

Se o roteador aceita a tabela de roteamento de Internet completa (ou quase completa), o BGP necessita temporariamente de uma grande quantidade de memória durante a fase de convergência depois de um roteador ser recarregado ou de um enlace do BGP mudar de status. Durante esta convergência, o pool da memória do processador pode atingir um valor muito baixo, conforme refletido na saída do comando show memory summary. Durante a rápida condição de pouca memória, outros processos podem ser afetados caso necessitem de memória. Por exemplo, emitir o comando telnet contactar um roteador exige a memória manter a sessão de TCP.

Outro usuário transitório da memória do processador é o LDP (protocolo de distribuição de rótulos) em redes MPLS (switching de rótulo multiprotocolo).

O Cisco Express Forwarding produz o erro de FIBDISABLE somente quando o roteador é executado completamente fora da memória de processador. Não há marca de nível insuficiente de água para FIBDISABLE. Uma vez que o Cisco Express Forwarding seja desativado, ele liberará toda sua memória. Portanto, a captura da saída do comando show memory summary após a desativação mostra que há memória livre disponível suficiente, mas essa saída é enganadora. Somente captações do comando show memory summary antes que as inutilizações próprias do Cisco Express Forwarding revelarem dados sobre a condição de memória baixa.

Adicionalmente, uma condição FIBDISABLE pode ser um efeito colateral da execução de buffers de IPC. O Cisco IOS Software não atribui dinamicamente mais bufferes IPC enquanto são precisados. Ficar sem buffers de IPC não gera mensagens de erro FIB NOMEM, mas é possível ver outras mensagens de erro de IPC como, por exemplo, IPC-3-NOBUFF. Ser executado fora dos bufferes IPC não causa um erro de FIBDISABLE; O Cisco Express Forwarding remete simplesmente toda a falha de mensagem e tenta-a outra vez mais tarde. Contudo, se os bufferes IPC são esgotados e o Cisco Express Forwarding não pode obter um buffer IPC, pode enfileirar mensagens aos LC até que seja executado eventualmente fora da memória.

Uma pergunta frequente ao centro de assistência técnica da Cisco (TAC) é como planejar para ou determinar se um roteador BGP-conectado tem a memória suficiente para executar o BGP. A resposta depende da configuração. Aqui estão algumas considerações:

- É você que planeia usar pares do internal border gateway protocol (iBGP) e do Protocolo de Gateway Limite externo (eBGP) (eBGP)? Quantos peers? Grupos de peers BGP podem ajudar. Mais peers significa um tempo de convergência mais longo.

- Quantas rotas foram trocadas em cada direção para cada correspondente? Certifique-se de que a diferença apropriada seja feita entre as rotas e os caminhos. As rotas contam o número de prefixos na base de informações de BGP Roteamento. Os caminhos contam o número de prefixos BGP anunciados a um peer vizinho. Por exemplo, se cinco correspondentes BGP enviarem a tabela de roteamento completa, cada correspondente estará enviando as mesmas rotas. Supondo os pares tenha uma sobreposição de 90 por cento em suas rotas, a seguir o roteador de recepção tem uma tabela de rota de aproximadamente 150,000 rotas com os cinco trajetos para a maioria de rotas.

- Outros fatores a considerar incluem o seguinte:

- Existe um mecanismo de LC na Série 12000.

- O número de rotas do protocolo IGP (Protocolo de Gateway Interno).

- O número de adjacências.

- Balanceamento de carga — O número de trajetos ao mesmo destino.

- Uso de VPN (rede privada virtual) do MPLS e o número de instâncias VRF (Virtual Routing and Forwarding) e o número de rotas por VRF.

As liberações do Cisco IOS Software Release 12.0(18)S e Mais Recente exigem oficialmente 128MB em todos os LC. Porque uns Cisco IOS Software Release mais novos ocupam mais memória de processador, até 256MB é recomendado apoiar a escalabilidade futura para roteadores que aceita a tabela de roteamento de Internet completo. Previamente, o 12000 Series estava disponível com o 64MB em LC. Tais LCs devem ser atualizados.

Verifique que cartões são afetados (refira o estado de verificação do Cisco Express Forwarding na seção VIP e LC deste documento), e emita os comandos seguintes indicar os tipos diferentes de cartões atuais em seu roteador, e suas quantidades de memória respectivas:

- No 7500 Series:

Router#show diag | i (Slot | controller)

Slot 0:

EIP controller, HW rev 1.05, board revision B0

Slot database information:

Slot 2:

Slot 3:

Slot 4:

VIP2 controller, HW rev 2.11, board revision E0

Slot database information:

Controller Memory Size: 64 MBytes DRAM, 2048 KBytes SRAM

Slot 5:

VIP2 R5K controller, HW rev 2.03, board revision A0

Slot database information:

Controller Memory Size: 128 Mbytes DRAM, 8192 Kbytes SRAM

Slot 31 (virtual):

- No 12000 Series:

Router#show diag | i (DRAM|SLOT)

SLOT 0  (RP/LC 0 ): 1 Port SONET based SRP OC-12c/STM-4 Single Mode

DRAM size: 268435456 bytes

FrFab SDRAM size: 134217728 bytes, SDRAM pagesize: 8192 bytes

ToFab SDRAM size: 134217728 bytes, SDRAM pagesize: 8192 bytes

SLOT 2  (RP/LC 2 ): 12 Port Packet over E3

DRAM size: 67108864 bytes

FrFab SDRAM size: 67108864 bytes

ToFab SDRAM size: 67108864 bytes

SLOT 3  (RP/LC 3 ): 1 Port Gigabit Ethernet

DRAM size: 134217728 bytes

FrFab SDRAM size: 134217728 bytes, SDRAM pagesize: 8192 bytes

ToFab SDRAM size: 134217728 bytes, SDRAM pagesize: 8192 bytes

SLOT 5  (RP/LC 5 ): Route Processor

DRAM size: 268435456 bytes

Adicionar mais memória aos cartões afetados deve impedir as mensagens e re-permitir o Distributed Cisco Express Forwarding nos cartões. Se as mensagens estão ainda atuais após uma upgrade de memória, contacte seu representante de suporte Cisco, e forneça a informação que você recolheu até agora junto com a saída de um comando show tech-support.

Nota: Os modelos velhos do Fast Ethernet Interface Processor (FEIP) (CX-FEIP2-2TX e CX-FEIP2-2TX) não apoiam o Distributed Switching de todo, e gerenciem mensagens similares se você tenta permitir o Distributed Cisco Express Forwarding nele. Emita o comando show diag [slot-] determinar se sua placa é um VIP ou um FEIP:

Router#show diag 0

Slot 0:

Physical slot 0, ~physical slot 0xF, logical slot 0, CBus 0

Microcode Status 0x4

Master Enable, LED, WCS Loaded

Pending I/O Status: None

EEPROM format version 1

FEIP controller, HW rev 2.01, board revision B0

Serial number: 03696620  Part number: 73-1374-04

Test history: 0x0E        RMA number: 203-11-48

Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible

Se você quer executar o Distributed Cisco Express Forwarding, você tem que substituir seu FEIP velho com uma placa VIP com adaptadores da porta Fast Ethernet.

%FIB-3-FIBDISABLE : Erro fatal, slot [-]: Nenhum mensagem de janela, LC a RP IPC é não-operacional

Os seguintes mensagens (no 7500 e 12000 Series) igualmente indicam que o Cisco Express Forwarding esteve desabilitado, esta vez porque o RSP ou o GRP não receberam um keepalive do VIP ou do LC:

DEC 19 18:03:55 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 0:

No window message, LC to RP IPC is non-operational

DEC 19 18:04:05 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 9:

No window message, LC to RP IPC is non-operational

DEC 19 18:04:37 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 8:

No window message, LC to RP IPC is non-operational

DEC 19 18:05:28 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 10:

No window message, LC to RP IPC is non-operational

DEC 19 18:05:59 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 2:

No window message, LC to RP IPC is non-operational

DEC 19 18:06:07 CET: %FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 1:

No window message, LC to RP IPC is non-operational

Primeiro, verifique se há memória suficiente nas placas.

Em seguida, verifique a utilização da CPU em VIP ou LC (emita o comando show controllers vip [slot#] proc cpu no 7500 Series e o comando execute-on slot 0 show proc CPU no 12000 Series). Se a utilização CPU é realmente alta (acima de 95%), o VIP ou o LC podem ser demasiado ocupado enviar o Keepalives ao RSP ou ao GRP. A causa de raiz do problema está no uso intenso da CPU. Refira pesquisando defeitos a utilização elevada da CPU em roteadores Cisco para dicas de Troubleshooting.

Se tudo parecer ok, as mensagens de erro provavelmente estarão mais relacionadas a um bug no software Cisco IOS.

Ao pesquisar defeitos este erro, a primeira coisa que você deve fazer é verificar os cartões que foram afetados (refira o estado de verificação do Cisco Express Forwarding na seção VIP e LC deste documento). Você pode tentar reiniciar o Cisco Express Forwarding naquelas placas ao emitir o comando clear cef linecard [slot#]. No 7500 Series, talvez seja necessário também redefinir a placa VIP emitindo o comando microcode reload. Isto gerencie um complexo CBUS, que cause uma interrupção de tráfego de aproximadamente dois minutos (refira o que causa um "%RSP-3-RESTART: complexo CBUS? para mais informação). Este procedimento se, pelo menos temporariamente, o Distributed Cisco Express Forwarding da restauração no VIP ou o LC.

Caso contrário, a atualização para a versão mais recente do train Cisco IOS Software eliminará os problemas corrigidos que causam esse tipo de erro. Se o problema ainda ocorre depois que a elevação, contacta seu representante de suporte Cisco e fornece a informação você tem recolhido até agora, junto com a saída de um comando show tech-support.

%FIB-3-FIBDISABLE : Erro fatal, slot [-]: Falha de IPC

Os seguintes Mensagens de Erro são mais genéricos, e podem fazer com que outros Mensagens de Erro apareçam (como o %FIB-3-FIBDISABLE: Erro fatal, slot [-]: Nenhum mensagem de janela, LC a RP IPC é nonoperational):

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 3: IPC failure

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 0: IPC failure

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 1: IPC failure

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 2: IPC failure

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 4: IPC failure

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 9: IPC failure

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 10: IPC failure

O Inter-Process Communication (IPC) é um protocolo usado pelo processador principal (RSP ou GRP) e o VIP ou o LC para uma comunicação. Assegura os sincronização de FIB e as tabelas de adjacência quando o Distributed Cisco Express Forwarding está sendo executado. Há umas causas múltiplas para estas mensagens de erro de IPC, como:

Falhas de IPC

Os comandos abaixo podem ser utilizados para analisar o status de IPC real. A saída para estes comandos difere às vezes entre o 7500 Series e o 12000 Series.

- mostre o estado ipc — usado para verificar erros de IPC, NACK, e ipc_output_failures

- mostre os Nós ipc — usados para verificar as placas ativa.

- mostre a fila ipc — usada para verificar os mensagens IPC que esperam o ACK.

Na Série 7500 a saída é a seguinte:

Router#show ipc status

IPC System Status:

This processor is the IPC master server.

1000 IPC message headers in cache

1591560 messages in, 5884 out, 1587095 delivered to local port,

2757 acknowledgements received, 2764 sent,

0 NACKS received, 0 sent,

0 messages dropped on input, 276 messages dropped on output

0 no local port, 264 destination unknown, 0 no transport

0 missing callback or queue, 0 duplicate ACKs, 5 retries,

1 message timeout.

12 ipc_output failures, 0 mtu failures,

0 msg alloc failed, 0 emer MSG alloc failed, 0 no origs for RPC replies

0 pak alloc failed, 10 memd alloc failed

2 no hwq, 0 failed opens, 0 hardware errors

No regular dropping of IPC output packets for test purposes

Router#show ipc nodes

There are 3 nodes in this IPC realm.

ID     Type                 Name         Last  Last

Sent  Heard

10000 Local      IPC Master                0      0

1030000 RSP-CY     RSP IPC card slot 3       7      7

1000000 RSP-CY     RSP IPC card slot 0      10     10

Router#show ipc queue

There are 0 IPC messages waiting for acknowledgement in the transmit queue.

There are 0 IPC messages waiting for a response.

There are 0 IPC messages waiting for additional fragments.

There are 0 IPC messages currently on the IPC inboundQ.

There are 0 messages currently in use by the system.

No 12000 Series, a saída é como segue:

Router#show ipc status

IPC System Status:

This processor is the IPC master server.

19244592 messages in, 26698 out, 19244448 delivered to local port,

102 acknowledgements received, 4780307 sent,

0 NACKS received, 0 sent,

0 messages dropped on input, 0 messages dropped on output

0 no local port, 0 destination unknown, 0 no transport

0 missing callback or queue, 0 duplicate ACKs, 0 retries,

0 message timeouts.

0 ipc_output failures, 0 mtu failures,

0 MSG alloc failed, 0 emer MSG alloc failed, 0 no origs for RPC replies

0 pak alloc failed, 0 memd alloc failed

0 no hwq, 0 failed opens, 0 hardware errors

Router#show ipc nodes

There are 4 nodes in this IPC realm.

ID     Type       Name             Last  Last

10000 Local      IPC Master          0      0

1000000 GSR        GSR Slot 0         23     47

1010000 GSR        GSR Slot 1         23     26

1040000 GSR        GSR Slot 4         23     29

Sent  Heard

Router#show ipc queue

There are 0 IPC messages waiting for acknowledgement in the transmit queue.

There are 0 messages currently in use by the system.

Se os contadores destacados estiverem aumentando, o IPC não estará funcionando corretamente nos diferentes slots. Nesse caso, você deve primeiramente tentar assentar o LC correspondente, ou restaurá-lo emitindo o comando microcode reload (para o 7500 Series), ou emitindo o comando hw-module slot [slot-] reload (para o 12000 Series). Se o processo IPC não recupera após ter restaurado o LC, tente mover a placa para um outro entalhe. Se ainda não trabalha, substitua o VIP ou o LC defeituoso.

Problema de tela

Em um Roteador da Internet da Série 12000, a tela em si pode ser a culpada. Se uma das placas de switching fabric (SFC) é ruim, você pode receber Mensagens de Erro similares porque os mensagens IPC podem já não atravessar a tela. No entanto, nesse caso, você também deve visualizar outras mensagens indicando a tela que apresenta falhas.

Você pode verificar se um dos SFC é ruim emitindo o comando show controller fia, como segue:

Router#show controllers fia

Fabric configuration: Full bandwidth redundant

Master Scheduler: Slot 17

>From Fabric FIA Errors

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

---

redund fifo parity 0   redund overflow 0  cell drops 1

crc32 lkup parity  0   cell parity     0  crc32      0

Switch cards present    0x0017    Slots  16 17 18 20

Switch cards monitored  0x0017    Slots  16 17 18 20

Slot:     16       17         18         19         20

Name:    csc0     csc1       sfc0       sfc1       sfc2

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

los    0         0          0          0          0

state  Off       Off        Off        Off        Off

crc16  0         0          4334       0          0

To Fabric FIA Errors

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

/en/US/docs/net_mgmt/wan_service_administrator/1.1/administrator/guide/getstart.html

---

sca not pres 0       req error     0      uni FIFO overflow 0

grant parity 0       multi req     0      uni FIFO undrflow 0

cntrl parity 0       uni req       0      crc32 lkup parity 0

multi FIFO   0       empty dst req 0      handshake error   0

cell parity  0

Neste exemplo, sfc0 provavelmente está ruim (slot 18) e precisa ser substituído.

VIP ou LC que não carreg corretamente nem penduram

Se um dos cartões não carreg corretamente, é incapaz de comunicar-se com o processador principal (GRP ou RSP). Você pode verificar o log emitindo o comando show log; isto diz-lhe se algo foi mal na inicialização. Também é preciso verificar o status do LC.

É possível verificar o status real dos LC emitindo o comando show diag.

- No 7500 Series:

Router#show diag | i (Slot|Board is)

Slot 0:

Board is analyzed

Slot database information:

Slot 2:

Slot 3:

Slot 4:

Board is analyzed

Slot database information:

Slot 5:

Board is analyzed

Slot database information:

Slot 31 (virtual)

- No 1200 Series:

Router#show diags | i SLOT | State

SLOT 0  (RP/LC 0 ): Route Processor

Board State is IOS Running (ACTV  RP )

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 port ATM Over SONET OC12c/STM-4c Multi Mode

Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

SLOT 2  (RP/LC 2 ): 1 Port Gigabit Ethernet

Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

SLOT 3  (RP/LC 3 ): 3 Port Gigabit Ethernet

Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

SLOT 4  (RP/LC 4 ): 4 port ATM Over SONET OC-3c/STM-1 Multi Mode

Board State is In Reset (IN   RSET)

SLOT 5  (RP/LC 5 ): 8 Port Fast Ethernet Copper

Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

SLOT 6  (RP/LC 6 ): 4 Port Packet Over SONET OC-3c/STM-1 Multi Mode

Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

SLOT 7  (RP/LC 7 ): 1 Port E.D. Packet Over SONET OC-48c/STM-16

Single Mode/SR SC-SC connector

Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

SLOT 17 (CSC 1   ): Clock Scheduler Card(8)

SLOT 18 (SFC 0   ): Switch Fabric Card(8)

SLOT 19 (SFC 1   ): Switch Fabric Card(8)

SLOT 20 (SFC 2   ): Switch Fabric Card(8)

SLOT 24 (PS A1   ): AC Power Supply(8)

O status normal é placa de linha permitida no 12000 Series, e a placa é analisada no 7500 Series.

Verifique se o cartão esteja apoiado pelo Cisco IOS Software e pela imagem de boot que você está executando atualmente. Para fazer isso, você pode usar o Software Advisor (somente clientes registrados). Se o software está sendo executado normalmente, tente assentar o LC correspondente ou restaurá-lo emitindo o comando microcode reload (para o 7500 Series), ou o comando hw-module slot [slot-] reload (para o 12000 Series).

Se o LC não vem para trás à vida, tente trocar o cartão a um outro entalhe para ter certeza que este slot particular no chassi não é defeituoso. Se ainda não trabalha, a seguir as necessidades VIP ou LC provavelmente de ser substituído.

Você também pode verificar se há memória suficiente no LC e se a memória foi adquirida diretamente da Cisco ou de um fornecedor aprovado pela Cisco. Um LC não carreg acima se o tipo incorreto de memória é usado ou se não há bastante memória para transferir arquivos pela rede o microcódigo.

VIP ou placa de linha sem mais bufferes

Pode acontecer que o LC executa curto da memória e não tem não mais buffer para que a comunicação de IPC ocorra. Neste caso, você deve promover a memória do LC.

Erro do Cisco IOS Software

Se tudo mais parece em ordem, a seguir considere a possibilidade de um erro no Cisco IOS Software. Promover à versão a mais atrasada de seu trem de Cisco IOS Software Release obtém livrado de todas as edições fixo-IPC.

Em uns 12000 casos Série-relacionados raros onde a melhoria da lista de acessos é configurada, você pode igualmente receber estes Mensagens de Erro. Uma solução de curto prazo é desabilitar esse novo recurso, emitindo o comando no access-list hardware psa. Para mais informação, refira o Access List Performance Improvements para Gigabit Switch Router do Cisco 12000.

Se você não puder determinar a causa das mensagens ou se o problema ainda aparecer na versão mais recente do software Cisco IOS disponível no CCO para o seu treinamento de versão de software, talvez você tenha encontrado um novo bug de software Cisco IOS. Contacte seu representante de suporte Cisco e forneça os dados que você recolheu até agora, junto com a saída dos comandos show tech-support e show cef linecard desse roteador.

Inserção e Remoção On-line (OIR) ou travamento de VIP

Após um travamento de VIP, a memória do pacote RSP (conhecida como MEMD) é regravada e as conexões IPC entre o RSP e os VIPs são redefinidas. Se o RSP tem as mensagens do Cisco Express Forwarding enfileiradas no IPC para retransmitir a tabela durante um travamento de VIP, estas mensagens enlatam o intervalo e fazem com que o Cisco Express Forwarding desabilite em outros LC. A identificação de bug Cisco CSCdv87489 (clientes registrados somente) resolve este problema no RSP pelo Cisco Express Forwarding de alerta detectar um reload OIR, LC, ou o regravar MEMD, e mensagens niveladas na retransmissão enfileira-se. A identificação de bug Cisco CSCdu81796 (clientes registrados somente) resolve este problema no Cisco 10000 Series Router.

Fazer um OIR de um VIP ou de um LC pode provocar edições do erro de FIBDISABLE em outros entalhes. Essa situação ocorre quando o Cisco Express Forwarding no RP falha ao estabelecer a conexão IPC com outras placas VIP devido a um evento de OIR em um dos VIPs. A identificação de bug Cisco CSCdv47664 (clientes registrados somente) resolve este problema.

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2/1 e %FIB-4-LCPREFIXINCONST2/1

Também é possível perceber as mensagens a seguir nos registros de roteador:

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2: RP missing prefix for 195.74.205.54/32

in FIB table Default-table (present in routing)

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2: RP missing prefix for 195.74.205.231/32

in FIB table Default-table (present in routing)

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2: RP missing prefix for 195.74.221.68/32

in FIB table Default-table (present in routing)

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2: RP missing prefix for 195.74.216.52/32

in FIB table Default-table (present in routing)

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2: RP missing prefix for 195.74.216.96/32

in FIB table Default-table (present in routing)

%FIB-4-RPPREFIXINCONST2: RP missing prefix for 195.74.216.55/32

in FIB table Default-table (present in routing)

ou

%FIB-4-LCPREFIXINCONST2: Slot 1 missing prefix entry for 64.0.17.0/32

%FIB-4-LCPREFIXINCONST2: Slot 1 missing prefix entry for 64.0.45.0/32

%FIB-4-LCPREFIXINCONST2: Slot 1 missing prefix entry for 64.0.23.0/32

Esta edição afeta todo o Distributed Cisco Express Forwarding running do hardware, incluindo o 7500 e 12000 Series. Essas mensagens são avisos gerados pelo verificador de consistência do Cisco Express Forwarding, quando ele encontra inconsistências entre as tabelas do Cisco Express Forwarding.

O verificador de consistência utiliza mecanismos diferentes para encontrar as inconsistências:

- O LC ou VIP envia ao GRP ou ao RSP qualquer endereço para o qual ele não poderia encaminhar pacotes. Se o GRP ou o RSP detectam que era uma entrada relevante, a seguir uma inconsistência foi detectada e um Mensagem de Erro é imprimido no console.

- Os LCs ou VIPs e o GRP ou RSP enviam uns para os outros uma quantidade fixa de prefixos (100 por padrão) a cada 60 segundos. Se for detectada uma inconsistência, a mensagem de erro será exibida.

Se a inconsistência não for corrigida, isto poderá resultar em destinos não alcancáveis e pacotes descartados. Quando você vir tais mensagens, a primeira coisa a fazer é emitir um comando show ip cef no dispositivo mencionado na mensagem de erro e verificar se o prefixo está presente. Isto diz se um roteador corrigiu ou não a inconsistência sozinho.

Estão abaixo mais explicações detalhadas de cada mensagem, e algumas recomendações para obter livradas deles.

- %FIB-4-RPPREFIXINCONST2 — Um verificador passivo de consistência descobriu um prefixo na tabela de roteamento que não está atual na tabela do forwarding do Cisco Express Forwarding no RP. Esta pode ser uma condição transitória.

Se o mesmo prefixo dá erros repetidos, verifique o prefixo no Cisco Express Forwarding e na tabela de roteamento. Tente desabilitar ou habilitar o Cisco Express Forwarding se o prefixo estiver ausente.

- %FIB-4-RPPREFIXINCONST1 — Um verificador passivo de consistência descobriu um prefixo na tabela do forwarding do LC que não está atual no RP. Esta pode ser uma condição transitória.

Se o mesmo prefixo dá erros repetidos, verifique o prefixo do Cisco Express Forwarding no RP e na placa de linha. Caso necessário, emitir o comando clear cef linecard transfere uma tabela nova do Cisco Express Forwarding à placa de linha.

- %FIB-4-LCPREFIXINCONST1 — Um pacote chegou no LC, mas na consulta do endereço IP de destino não é encontrado este prefixo na tabela do forwarding. No entanto, o prefixo está presente no RP. Esta pode ser uma condição transitória.

Se o mesmo prefixo dá erros repetidos, verifique o prefixo do Cisco Express Forwarding no RP e no LC. Caso necessário, emitir o comando clear cef linecard transfere uma tabela nova do Cisco Express Forwarding ao LC. Você pode igualmente tentar emitir um comando clear adjacency recarregar os prefixos de /32.

- %FIB-4-LCPREFIXINCONST2 — Um verificador passivo de consistência descobriu um prefixo que falta da tabela do forwarding do LC que esta presente no RP. Esta pode ser uma condição transitória.

Se o mesmo prefixo dá erros repetidos, verifique o prefixo do Cisco Express Forwarding no RP e no LC. Caso necessário, emitir o comando clear cef linecard transfere uma tabela nova do Cisco Express Forwarding ao LC. Você também pode tentar emitir o comando clear adjacency para recarregar os prefixos /32.

Se a mensagem apareceu somente uma vez, e a inconsistência esteve corrigida imediatamente, pôde ser um evento transiente e nenhuma ação é exigida. Contudo, se você recebe muitas destas mensagens, ou se o roteador não corrige esta situação por si só, a seguir você está batendo provavelmente um Bug de Software no código do Cisco Express Forwarding. Vários desses bugs de software foram corrigidos nas versões do software Cisco IOS 12.0(17)S1 e 12.0(17)ST1; portanto, certifique-se de estar executando pelo menos essa versão do software Cisco IOS.

Se o problema ainda aparece depois que uma elevação à versão a mais atrasada em seu trem de versão, contacta seu representante de suporte Cisco e forneça a saída dos comandos show tech, show ip route, e show ip cef.

Nota: É possível desativar os verificadores de consistência emitindo o comando no ip cef table consistency-check global configuration.

Para uns detalhes mais adicionais e uns mais dicas de Troubleshooting sobre este Mensagem de Erro, refira pesquisando defeitos inconsistências do prefixo com Cisco Express Forwarding.

%FIB-3-NORPXDRQELEMS: XDR esgotado enfileirando elementos enquanto prepara mensagem para slog [#]

Nota: Refira a seção de visão geral de representação de dados externos (XDR) deste documento para compreender melhor a explicação e as recomendações para este Mensagem de Erro.

Enquanto o RP estava se preparando para enviar uma mensagem para os LCs no sistema, ele acabou com o fornecimento de elementos de enfileiramento necessários para enfileirar as mensagens para transmissão.

No Cisco 12000 Series, o Distributed Cisco Express Forwarding pode ser desativado devido a uma condição de memória baixa durante uma atualização de roteamento de grande porte (por exemplo, ao inicializar). Por exemplo, durante aletas do roteamento e repartição, um RP pode obter as falhas de malloc que desabilitam a comutação do Distributed Cisco Express Forwarding.

Como um exemplo, se você cancela o processo OSPF IP com as 260 rotas do Open Shortest Path First (OSPF) k no RP, você pode receber o seguinte Mensagem de Erro:

%FIB-3-NORPXDRQELEMS: Exhausted XDR queuing

elements while preparing message for slot 2

-Process= "OSPF Router", ipl= 0, pid= 149

-Traceback= 41060B88 40D5C894 403D130C 403A4484 403AB49C 403AAB10

403AB7BC 40736FCC 407384E0 401BE9BC 401BE9A8

Ou, se você tiver uma tabela de BGP Routing ampla e passar por vários flaps de roteamento ou por uma reinicialização do roteador, visualizará o seguinte:

%FIB-3-NORPXDRQELEMS: Exhausted XDR queuing elements

while preparing message for slot 4

-Process= "BGP Router", ipl= 0, pid= 104

-Traceback= 600CDC74 600DC3D0 6038FA90 6036C940 60374510 604A2F30

60753168 604A2FAC 604A9BC0 6018BD8C 6018BD78

Nota: Estas mensagens podem vir junto com o %FIB-3-FIBDISABLE: Erro fatal, entalhe 6: nenhuma memória e %FIB-3-NOMEMWARNING: Falha de malloc no DCEF.

Ao enviar 100 rotas de BGP k, você pode ver o seguinte:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 161.10.1.1 on GigabitEthernet3/1

from LOADING to FULL, Loading Done

%OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 161.10.1.1 on GigabitEthernet3/3 from LOADING

to FULL, Loading Done

%OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 161.10.1.1 on GigabitEthernet3/2 from LOADING

to FULL, Loading Done

%OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 161.10.1.1 on GigabitEthernet3/4 from LOADING

to FULL, Loading Done

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 161.10.11.1 Up

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 6: no memory

%FIB-3-FIBDISABLE: Fatal error, slot 3: no memory

%SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 65540 bytes failed from 0x401C783C,

pool Processor, alignment 0

-Process= "BGP Router", ipl= 0, pid= 120

-Traceback= 401CAB20 401CCF80 401C7844 401C8044 40FD017C 40FD032C 40D65AFC

403D4174 403A7BA4 403AA4D0 40712200 40712EF4 4112E760 40712FE0 406EDD10

401C155C

Queued messages:

%SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

%FIB-3-NORPXDRQELEMS: Exhausted XDR queuing elements while preparing message for

slot 4

-Process= "BGP Router", ipl= 0, pid= 104

-Traceback= 600CDC74 600DC3D0 6038FA90 6036C940 60374510 604A2F30

60753168 604A2FAC 604A9BC0 6018BD8C 6018BD78

%FIB-3-NOMEMWARNING: Malloc Failure in DCEF

Esse problema é causado devido o Cisco Express Forwarding utilizar uma grande quantidade de memória do RP durante a atualização dos extensos roteamento. O que acontece é que o RP se usa acima dos mensagens XDR do Enfileiramento de memória livre nas filas do Cisco Express Forwarding IPC a ser encaminhadas para baixo aos LC em uma taxa razoavelmente lenta. A taxa de mensagem IPC do Cisco Express Forwarding está limitada atualmente para 25 mensagens IPC (a partir de qualquer fila) no máximo a cada um quarto de segundo. O resultado é que as filas no lado RP crescem até um tamanho enorme, não deixando nenhuma memória RP livre. Com isso, o mallocfail ocorre e desabilita o Cisco Express Forwarding.

Se este é o caso, você pode reduzir o trajeto máximo no BGP para reduzir a quantidade de informação que o Cisco Express Forwarding tem que propagar aos LC, ou reduz o tamanho da janela TCP para reduzir a velocidade de atualizações BGP entrantes. Consulte Alcance um roteamento ideal e reduza o consumo de memória BGP para obter detalhes adicionais.

Se você está executando um Cisco IOS Software Release mais tarde do que ou igual a 12.0(16)S, 12.0(16)ST, 12.1(9), 12.1(8a)E, 12.2(2), or12.2(2)T, você pode obter resultados favoráveis ajustando os parâmetros do comando interface configuration da memória ipc <0-128000 Kbytes> do CEF linecard IP. O comportamento padrão é ter 25 buffers. Entretanto, este valor depende da plataforma de switching. Esta quantidade de memória LC é limitada aos por cento dos 50 pés da memória disponível total. Este comando:

- Permite que você atribua uma quantidade maior de memória LC ao enfileiramento para o Cisco Express Forwarding que distribui aos mensagens de atualização.

- Permite o RP à memória livre liberando o Cisco Express Forwarding atualiza mais rapidamente.

- Impede a ocorrência da condição de memória insuficiente no RP.

Se você experimenta os Mensagens de Erro acima, a seguir aumentar a memória ipc LC é a solução. Recomenda-se emitir este comando com um parâmetro de 10000. Na maioria dos casos, isto resolve o problema. O comando é usado da seguinte forma:

Router(config)#ip cef linecard ipc mem ?

<0-128000>  Kbytes of linecard memory (limited to 50% of total)

Router(config)#ip cef linecard ipc mem 10000

Router#show cef linecard detail

CEF linecard slot number 0, status up, sync

Linecard CEF version number 8

Sequence number 3, Maximum sequence number expected 27, Seq Epoch 1

Send failed 0, Out Of Sequence 0, drops 0

Linecard CEF reset 1, reloaded 1

33 elements packed in 4 messages(1030 bytes) sent

1 elements cleared

linecard in sync after reloading

0/0/0 xdr elements in LowQ/MediumQ/HighQ

8/9/13 peak elements on LowQ/MediumQ/HighQ

Input  packets 0, bytes 0

Output packets 0, bytes 0, drops 0

Para obter mais informações sobre deste comando, refira a memória ipc do CEF linecard IP.

%FIB-3-FIBBADXDRLEN e %FIB-4-FIBXDRLEN

Sugere-se que você leia primeiramente a seção de visão geral de representação de dados externos (XDR) deste documento para compreender melhor a explicação e as recomendações para este Mensagem de Erro.

Você pode obter a seguinte mensagem de erro:

%FIB-3-FIBBADXDRLEN: Invalid XDR length. Type/len 6/29479.

XDR at 0x622D1F2C

-Traceback= 600C786C 601D4B50 602CF7A8 60183454 60183440

A mensagem tem origem em algum código de validação de mensagem que executa algumas verificações básicas nas mensagens de XDR. Neste caso, um mensagem XDR do tipo 6 foi recebido cujo o campo de comprimento conteve o valor 29479. A extensão é maior do que o buffer que contém os dados, de modo que o código descarta esta mensagem.

Em equipamentos do 12000 Series, uma falha no hardware da tela pode corromper alguns pacotes, fazendo surgir a mensagem de erro de XDR. Verifique a tela de switching emitindo o comando show controller fia ver se há algumas verificações de redundância cíclica (CRC) em um dos SFC. Você também deve verificar o registro para ver se há outras mensagens que possam fornecer informações para solucionar essa mensagem de erro posteriormente.

%FIB-3-FIBLC_OOSEQ: Slot [nº] desabilitado - Fora da sequência. [-]previsto, [-]recebido

Essa mensagem aparecerá se o RP tiver recebido uma mensagem de IPC out-of-sequence" do LC. Consequentemente, o Cisco Express Forwarding Switching foi desabilitado no entalhe especificado.

Sob algumas circunstâncias com um grande número rotas ou quando o RP é recarregado, você pode ver o abaixo do Mensagem de Erro indicado no console RP.

%FIB-3-FIBLC_OOSEQ: Slot 11 disabled - Out of Sequence.

Expected 9637, received 9638

Esta mensagem pode vir junto com a seguinte mensagem específica ao slot:

SLOT 11:%FIB-3-FIBSEQ: Out of sequence. State 9637 Rcvd 9638

Emita o comando show cef linecard verificar como mostrado mesmo se o Cisco Express Forwarding esteja desabilitado em um entalhe, abaixo.

router#show cef linecard

CEF table version 40975, 47 routes

Slot CEF-ver MsgSent XdrSent   Seq MaxSeq  LowQ HighQ Flags

11     40750    9642  164473  9639   9661     0     0 up, sync, disabled

Não há nenhuma consequência funcional; a tabela FIB é recarregada quando esse evento ocorre. Se você ainda experimenta o problema, você pode emitir o comando clear cef linecard <slot ->. Após isso, verifique o estado do LC emitindo o comando show cef linecard. No 7500 Series, você pode tentar desativar o Cisco Express Forwarding e, depois, reativá-lo. Se o problema ainda aparece, emitir um comando microcode reload ao VIP deve resolver esta edição. No 12000 Series, o comando hw-module slot <slot -> reload emitido ao LC resolve o problema.

%FIB-4-PUNTINTF: Os pacotes punt CEF comutaram ao [int] a um trajeto em seguida mais lento e a um %FIB-5-NOPUNTINTF: CEF retomando pacotes de switching para [int]

Você obtém a mensagem %FIB-4-PUNTINTF se o Cisco Express Forwarding não puder comutar alguns ou todos os pacotes dessa interface específica, devido à sua configuração atual. Pacotes dos pontapés do Cisco Express Forwarding comutados a esta relação ao trajeto de switching mais lento seguinte. Refira como escolher o melhor caminho de switching pelo roteador para a sua rede para obter mais informações sobre dos trajetos de switching diferentes.

Você receberá a mensagem %FIB-5-NOPUNTINTF se o Cisco Express Forwarding tiver empurrado pacotes comutados dessa interface para o próximo caminho de switching mais lento, e a configuração de interface tiver sido alterada de forma que o Cisco Express Forwarding agora possa retomar a switching nessa interface. Essa é apenas uma mensagem informativa e nenhuma ação é necessária na maioria dos casos.

%FIB-4-PUNTINTF: CEF punting packets switched to POS2/0/0.1

to next slower path

Essa mensagem pode ser seguida por esta outra após uma alteração na configuração da interface:

%FIB-5-NOPUNTINTF: CEF resuming switching packets to POS2/0/0.1

Se seu Cisco IOS Software Release está em torno 12.1(6) com o comando ip cef permitiu globalmente e o comando no ip route-cache cef configurado em um molde virtual, os seguintes mensagens está indicado quando as interfaces de acesso virtual L2F assentam bem em membros de mestres do pacote do multilink ppp (MP):

- %FIB-4-PUNTINTF: Roteadores punting de CEF comutados para Virtual-Access14 ao próximo caminho mais lento.

- %FIB-5-NOPUNTINTF: CEF retornando pacotes de switching para Virtual-Access14

- %FIB-4-PUNTINTF: Pacotes de punting de CEF comutados para Virtual-Access37 para o próximo caminho mais lento

- %FIB-5-NOPUNTINTF: CEF retomando pacote de switching para o Virtual-Access37

Uma solução é definir o nível de registro com um valor em que essas mensagens não apareçam. Outro é desabilitar globalmente o Cisco Express Forwarding IP. Contudo, o Cisco Express Forwarding de desabilitação deve ser uma solução temporária desde que é o melhor método de switching disponível em algumas Plataformas. Nas séries 7500 e 12000, o dCEF (Distributed Cisco Express Forwarding) é o melhor método de switching, seguido pelo CEF (Cisco Express Forwarding) e por fim todos os outros herdados.

Dos seguintes Cisco IOS Software Release encaminhar — 12.1(8), 12.1(08a)E, 12.2(1)S, 12.1(8)AA, 12.0(17)S, 12.0(17)ST, 12.2(1)T, 012.002(2) — mensagens não são registrados quando você ajusta ou cancela a bandeira do PONTAPÉ em uma relação. É ainda possível emitir o comando show cef interface ou permitir o comando debug ip cef events verificar mesmo se o Cisco Express Forwarding esteja permitido. Consequentemente, não há nenhum perigo de usuários do Spamming desnecessariamente quando uma relação é ajustada aos pacotes do pontapé ao trajeto mais lento seguinte. Os roteadores não são inundados com mensagens na inicialização ou quando o Cisco Express Forwarding é inicializado, e os registros do sistema não são preenchidos com mensagens sendo registradas para cada chamada em plataformas de discagem.

Se possível, você deve configurar Transmissão-apoiado expresso de Cisco e não-Cisco expresse características Transmissão-apoiadas em subinterfaces diferentes. Alguns encapsulamentos nas interfaces ATM não são suportados pelo Cisco Express Forwarding. Verifique o Guia de Configuração do Software Cisco IOS do seu roteador para saber quais são os encapsulamentos suportados.

%HW_RES_FAIL-4-LOW_CEF_MEM: O [char] do ENTALHE está sendo executado baixo

Estas mensagens no roteador são parte da característica da elasticidade do hardware CEF. Começando na versão do IOS 12.0(28)S, a característica da elasticidade do hardware CEF é apoiada em placas de linha do Engine 2 do Cisco 12000 Series (E2) e do motor dos Serviços IP (ISE). A elasticidade do hardware CEF é um mecanismo de proteção para recursos da memória e da ASIC-transmissão do hardware CEF. A elasticidade do hardware CEF impede que o CEF estejam desabilitados e o encaminhamento de pacote do impacto em caso do esgotamento de recurso ou de uma condição de erro, de tais como como a memória baixa ou da falha de IPC. O driver de dispositivo da placa de linha trata Falhas no recurso internamente sem envolver camadas superior.

Quando a memória do encaminhamento de hardware (PLU ou TLU) executa o ponto baixo ou falha em um Cisco 12000 Series E2 ou na placa de linha ISE, a função de monitoramento do recurso imprime um alarme (Mensagem de Erro ou aviso como esse que você obteve em seu log) no console do sistema e registra o alarme. Quando uma falha de alocação de memória começa, um processo de monitoramento temporizador-baseado do recurso está ativado no fundo. As verificações de processo a porcentagem memória do encaminhamento de hardware PLU e TLU usaram-se em intervalos do minuto. Quando as porcentagens da exaustão da memória do hardware são excedidas, um alarme está gerado. Finalmente, a memória a que o Mensagem de Erro está provendo é memória de TLU. Esta é memória do tamanho fixo e não pode ser promovida.

A ação alternativa está a

- Reduza o número de rotas

- Desabilite PSA ACL (nenhum hardware a PSA da lista de acesso)

%FIB-4-FIBCBLK2: [dec] faltante do tableid do cef durante o evento do [chars] para o [IP_netmask] do [IP_address]

Estão aqui alguns exemplos da mensagem como visto em log de erros:

%FIB-4-FIBCBLK: Missing cef table for tableid 63 during route update XDR event

%FIB-SP-4-FIBCBLK: Missing cef table for tableid 33 during Table removal event

%FIB-4-FIBCBLK: Missing cef table for tableid 45 during routing table event

A causa destas mensagens é devido a um pedido da supressão VRF que está sendo gerado antes das atualizações associadas NDB (bloco de descritor da rede) é distribuída e processada por placas de linha. Isto causa uma edição provisória na tabela de CEF onde uma tabela ID é gerada mas a tabela própria é removida. Esta edição resolve-se normalmente sem a intervenção, e não há nenhum impacto a traficar ou a estabilidade do roteador. O Bug da Cisco ID CSCsg03483 e CSCee26209 descreve os mensagens de sistema similares.

Recolha a informação de Troubleshooting se você cria um pedido do serviço TAC

Se você cria um pedido do serviço TAC usando a ferramenta do pedido do serviço TAC (clientes registrados somente), anexe a informação seguinte a seu argumento para pesquisar defeitos Mensagens de Erro Transmissão-relacionados expressos de Cisco:

- Troubleshooting realizado antes da criação da solicitação de serviço.

- O show tech-support command output (no modo enable, se possível).

- A saída do comando show log ou capturas do console, se disponíveis.

Anexe os dados recolhidos a seu pedido do serviço em não-compactado (zip), formato em texto simples (.txt). Você pode anexar a informação a seu pedido do serviço transferindo arquivos pela rede o que usa a ferramenta da ferramenta do pedido do serviço TAC (clientes registrados somente). Se você não pode alcançar a ferramenta do pedido do serviço TAC, você pode anexar a informação relevante a seu pedido do serviço enviando o a attach@cisco.com com seu número do pedido do serviço na linha de assunto de sua mensagem.
Nota: Não recarregue manualmente ou ciclo de energia o roteador antes de recolher a informação acima a menos que exigido para pesquisar defeitos Mensagens de Erro Transmissão-relacionados expressos de Cisco. Isto pode fazer com que a informação importante seja perdida que é precisada determinando a causa de raiz do problema.

Outros Recursos para Troubleshooting

Para mais informações sobre do Cisco Express Forwarding do Troubleshooting, refira os seguintes documentos:

- Como verificar a switching Cisco Express Forwarding

- Troubleshooting de Equilíbrio de Carga por Links Paralelos com Uso de Cisco Express Forwarding

- Troubleshooting de Inconsistências de Prefixo com o Cisco Express Forwarding

- Troubleshooting de Adjacências Incompletas com o Cisco Express Forwarding

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico Cisco - Roteadores

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems