Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar o endereço de loopback

Configure o endereço de loopback no AIX ou Solaris UNIX

Configurar o endereço de loopback no Windows NT 4.0

Configurar o endereço de loopback no Windows 2000

Remover a rota padrão

Procedimento para remover a rota padrão

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a configuração dos servidores reais usados com o modo de despacho do SLB (Server Load Balancing) do Cisco IOS®. O modo de despacho SLB também é conhecido como modo baseado em endereço MAC e modo baseado em endereço de loopback.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar o endereço de loopback

Depois de configurar o recurso SLB no Catalyst 6000, você deve configurar cada um dos servidores reais com um alias para um dispositivo ou interface de loopback exclusivo. Essa configuração é necessária para fornecer a cada máquina do Server Farm o mesmo endereço IP do Virtual Server real. O servidor real de destino pode então responder diretamente aos clientes com o endereço de alias assim como o servidor responde pelo seu próprio endereço exclusivo. Esta seção fornece instruções para configurar o endereço de loopback para AIX, Solaris, Windows NT 4.0 e Windows 2000:

Configure o endereço de loopback no AIX ou Solaris UNIX

Use o comando ifconfig lo0 alias VSERVER_IP_ADDR NETMASK 255.0.0.0 no AIX UNIX para configurar o endereço de loopback.

Use o comando ifconfig lo0:1 VSERVER_IP_ADDR 127.0.0.1 UP no Solaris UNIX para configurar o endereço de loopback.

Configurar o endereço de loopback no Windows NT 4.0

Conclua estes passos:

1. Selecione Iniciar > Configurações.

2. Selecione Painel de controle e clique duas vezes em Rede. Como alternativa, clique com o botão direito do mouse no ícone Network Neighborhood e selecione Properties.

O painel de controle de rede é exibido.

3. Clique em Adaptadores e conclua estas etapas:

1. Selecione MS Loopback Adapter e clique em OK.

2. Insira o CD-ROM ou disquetes de instalação no prompt.

3. Clique em Concluir para concluir a instalação.

O Painel de controle de rede é exibido novamente.

4. Clique em Protocolos e conclua estas etapas:

1. Clique com o botão direito do mouse em TCP/IP Protocol e clique em Properties.

2. Selecione MS Loopback Adapter e clique em OK.

3. Limpe a seleção de Obter um endereço IP automaticamente.

4. Atribua o endereço IP VServer/Loopback, com uma máscara de rede de 255.0.0.0.

Configurar o endereço de loopback no Windows 2000

Conclua estes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu computador e selecione Propriedades.

A caixa de diálogo Propriedades do sistema é exibida.

2. Selecione a guia Hardware e clique em Assistente de hardware.

O Assistente de instalação de hardware é exibido.

3. Adicione o adaptador MS Loopback. Conclua estes passos:

1. Clique em Next.

2. Selecione Adicionar/Solucionar problemas de um dispositivo.

3. Clique em Next.

4. Permitir que o Windows Plug and Play examine o sistema e selecione Adicionar um novo dispositivo.

5. Clique em Next.

6. Selecione Não, desejo selecionar o hardware de uma lista.

7. Clique em Next.

8. Selecione Adaptadores de rede e vá para a lista Microsoft.

9. Selecione Microsoft Loopback Adapter e clique em Next.

10. Clique em Finish.

4. Edite as configurações do adaptador de Loopback através do Assistente de Conexão de Rede. Conclua estes passos:

1. Você pode renomear a nova conexão LAN para "lopback".

2. Clique com o botão direito do mouse na nova conexão e clique em Propriedades.

3. Limpe a seleção de quaisquer protocolos vinculados adicionais (por exemplo, MS Networking, compartilhamento de arquivos e impressão e assim por diante).

4. Clique duas vezes em Protocolo TCP/IP.

5. Limpe a seleção de Obter um endereço IP automaticamente.

6. Atribua o endereço IP VServer/Loopback, com uma máscara de rede de 255.0.0.0.

Remover a rota padrão

Em alguns sistemas operacionais, uma rota padrão é criada em relação a esse novo alias de loopback. Você precisa remover a rota padrão para que o roteamento IP funcione corretamente.

Procedimento para remover a rota padrão

Conclua estes passos

1. Verifique se há uma rota extra em cada servidor real. No AIX, Solaris, Windows NT 4.0 e Windows 2000, use o comando netstat -rn.

2. Encontre o endereço do circuito de retorno na coluna "Endereço de gateway". Se você tiver uma rota extra, o endereço de loopback será exibido duas vezes.

Aqui está um exemplo com o comando netstat -rn, no qual o endereço de loopback (9.67.133.158) é exibido na segunda linha e na oitava linha:

NETWORK Address   Netmask            Gateway        Interface      Metric

0.0.0.0           0.0.0.0            9.67.128.1     9.67.133.67       1

9.0.0.0           255.0.0.0          9.67.133.158   9.67.133.158      1

9.67.128.0        255.255.248.0      9.67.133.67    9.67.133.67       1

9.67.133.67       255.255.255.255    127.0.0.1      127.0.0.1         1

9.67.133.158      255.255.255.255    127.0.0.1      127.0.0.1         1

9.255.255.255     255.255.255.255    9.67.133.67    9.67.133.67       1

127.0.0.0         255.0.0.0          127.0.0.1      127.0.0.1         1

224.0.0.0         224.0.0.0          9.67.133.158   9.67.133.158      1

224.0.0.0         224.0.0.0          9.67.133.67    9.67.133.67       1

255.255.255.255   255.255.255.255    9.67.133.67    9.67.133.67       1

3. Examine o endereço da rede em cada fila na qual aparece o endereço de loopback. Para que os servidores se comuniquem corretamente, você precisa de uma referência a um endereço de rede multicast bem conhecido. O endereço de rede multicast está na oitava linha do exemplo. Você precisa excluir a rota padrão extra, que é aquela cujo endereço de rede começa com o mesmo primeiro dígito do endereço do cluster, seguido de três zeros. Neste exemplo, a rota extra está na segunda linha, que tem um endereço de rede 9.0.0.0:

Endereço de rede multicast bem-conhecido

224.0.0.0        224.0.0.0          9.67.133.158     9.67.133.158     1

Rota padrão automaticamente instalada

9.0.0.0          255.0.0.0          9.67.133.158     9.67.133.158     1

4. Se encontrar uma rota extra, você deverá excluir a rota extra para permitir a comunicação adequada com o Servidor Virtual SLB. Aqui estão as instruções para cada plataforma:

- No AIX ou Solaris, use o comando route delete -net NETWORK_ADDRESS CLUSTER_ADDRESS.

Por exemplo, route delete -net 9.0.0.0 9.67.133.158

- No Windows NT 4.0 ou Windows 2000, emita o comando route delete NETWORK_ADDRESS CLUSTER_ADDRESS em um prompt de comando.

Por exemplo, rota excluir 9.0.0.0 9.67.133.158

Observação: se você usa o Windows NT 4.0 e o Windows 2000, você deve excluir a rota extra toda vez que reinicializar o servidor.

Informações Relacionadas

- Configurando o balanceamento de carga do servidor IOS com provas HTTP no modo despachado

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems