Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Conjunto de cabo EIA/TIA-232

Pinagens de cabos DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25)

Pinagens de cabos EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve a montagem e as pinagens do cabo EIA/TIA-232 (Equipamento de Terminal de Dados - DTE e Equipamento de Comunicação de Dados - DCE).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Conjunto de cabo EIA/TIA-232

Pinagens de cabos DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25)

Observação: as setas indicam a direção do sinal: —> indica DTE para DCE e <— indica DCE para DTE.

60 pinos*1*

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield GND

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-41 blindado

TxD/RxD--

Par trançado nº 5

-->--

J2-2 blindado

RxD--

J1-36 blindado

RxD/TxD--

Par trançado nº 9

<— —

J2-3 blindado

RxD--

J1-42 blindado

RTS/CTS--

Par trançado nº 4

-->--

J2-4 blindado

RTS--

J1-35 blindado

CTS/RTS —

Par trançado nº 10

<— —

J2-5 blindado

CTS--

J1-34 blindado

DSR/DTR —

Par trançado nº 11

<— —

J2-6 blindado

DSR --

J1-45 blindado

GND do circuito--

Par trançado nº 1

— —

J2-7 blindado

GND do circuito--

J1-33 blindado

DCD/LL —

Par trançado nº 12

<— —

J2-8 blindado

DCD--

J1-37 blindado

TxC/NIL--

Par trançado nº 8

<— —

J2-15 blindado

TxC--

J1-38 blindado

TxC/TxCE —

Par trançado nº 7

<— —

J2-17 blindado

RxC--

J1-44 blindado

LL/DCD —

Par trançado nº 2

-->--

J2-18 blindado

LTST--

J1-43 blindado

DTR/DSR —

Par trançado nº 3

-->--

J2-20 blindado

DTR--

J1-39 blindado

TxCE/TxC--

Par trançado nº 6

-->--

J2-24 blindado

TxCE --

*1* Qualquer pino não referenciado não é conectado.

Pinagens de cabos EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Observação: as setas indicam a direção do sinal: —> indica DTE para DCE e <— indica DCE para DTE.

60 pinos*1*

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield GND

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-36 blindado

RxD/TxD--

Par trançado nº 9

<— —

J2-2 blindado

TxD--

J1-41 blindado

TxD/RxD--

Par trançado nº 5

-->--

J2-3 blindado

RxD--

J1-35 blindado

CTS/RTS —

Par trançado nº 10

<— —

J2-4 blindado

RTS--

J1-42 blindado

RTS/CTS--

Par trançado nº 4

-->--

J2-5 blindado

CTS--

J1-43 blindado

DTR/DSR —

Par trançado nº 3

-->--

J2-6 blindado

DSR --

J1-45 blindado

GND do circuito--

Par trançado nº 1

— —

J2-7 blindado

GND do circuito

J1-44 blindado

LL/DCD —

Par trançado nº 2

-->--

J2-8 blindado

DCD--

J1-39 blindado

TxCE/TxC--

Par trançado nº 7

-->--

J2-15 blindado

TxC--

J1-40 blindado

NIL/RxC —

Par trançado nº 6

-->--

J2-17 blindado

RxC--

J1-33 blindado

DCD/LL —

Par trançado nº 12

<— —

J2-18 blindado

LTST--

J1-34 blindado

DSR/DTR —

Par trançado nº 11

<— —

J2-20 blindado

DTR--

J1-38 blindado

RxC/TxCE--

Par trançado nº 8

<— —

J2-24 blindado

TxCE --

*1* Qualquer pino não referenciado não é conectado.

Informações Relacionadas

- Conectando Módulos de Rede Serial

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems