Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Recursos

Plataformas suportadas

Configuração de exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma visão geral da placa de interface WIC-1DSU-56K4 e fornece um exemplo de configuração para usar essa placa de interface em plataformas de roteador das séries Cisco 1600, 1700, 2600, 3600 e 3700.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Recursos

A Unidade de Serviço de Canal/Unidade de Serviço de Dados (CSU/DSU - Channel Service Unit/Data Service Unit) de 56 k comutada e a operação de Armazenamento de Dados Digital (DDS ou linha alugada) de 4 fios, bem como:

- Oferece suporte a taxas de loop DDS 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 56 e 64 kbps.

- Suporta a operação Switched 56 a 56 kbps (AT&T Pub). 41458, Sprint TS-0046)

- Tem sensibilidade do receptor de -45db em todas as taxas de loop.

- Possui estas funções de diagnóstico:

- Função de autoteste (na inicialização e iniciada pelo usuário) Loopbacks de linha de rede e equipamento terminal de dados (DTE).

- Loopbacks DTE, linha e V.54 remoto iniciados pelo usuário.

Plataformas suportadas

Esta tabela lista as várias plataformas suportadas:

Platform

Suporte ao Software Cisco IOS

1600

Software Cisco IOS® versão 11.2(9)P, 11.3(3)T e todas as versões 12.x.

1700

todos os releases do software Cisco IOS.

2600, 2600XM

todos os releases do software Cisco IOS.

3620, 3640

Software Cisco IOS versão 11.2(4)XA, 11.2(5)P, todas as versões 11.3, 11.3T e todas as versões 12.x.

3631

todos os releases do software Cisco IOS.

3660

todos os releases do software Cisco IOS.

2691, 3725, 3745

todos os releases do software Cisco IOS.

Configuração de exemplo

Aqui está um exemplo de configuração adequado para uma placa de interface WIC-1DSU-56K4.

Observação: não há comandos framing ou linecode. Isso porque a placa de 56k não é T1 e não se relaciona a timeslots. Há 24 timeslots em um T1:

Observação: 24 x 64 DS0s=1,544m

Nota: esta placa é estritamente de 56k e os timeslots não são relevantes. Está aqui a configuração:

Configuração

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

Informações Relacionadas

- Cisco 1600 Series Routers

- Cisco 1700 Series Modular Access Routers

- Roteadores de plataforma multisserviço Cisco 2600 Series

- Roteadores de plataforma multisserviço Cisco 3600 Series

- Visão geral das placas de interface Cisco para roteadores de acesso Cisco

- Instalação de placas de interface Cisco em Cisco Access Routers

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems