Índice

Introdução

Informações de Apoio

Troubleshooting

Identifique o responsável do aplicativo para o escape

Descodifique o PC do distribuidor

Investigue estatísticas da memória de MallocLite

Desabilite MallocLite

Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos escapes de memória de MallocLite em Plataformas do ®software do Cisco IOS.

Igualmente especifica a informação que você deve recolher antes que você abra um exemplo do centro de assistência técnica da Cisco (TAC) ou recarregue o dispositivo. Recolha as saídas mencionadas neste original, e anexe-as ao caso de TAC a fim ajudar a expedir a definição de problema.

Informações de Apoio

MallocLite é usado pelo gerente da memória a fim atribuir pequeno, as partes do tamanho fixo de memória, conhecidas como pedaços, para atribuições inferior ou igual a bytes 128. As alocações de memória pequenas não têm as despesas gerais de um encabeçamento de bloco para cada atribuição. Esta característica é apoiada para associações de memória de processador somente.

Cada encabeçamento de bloco de memória toma aproximadamente 48 bytes da memória, e o bloco o menor toma aproximadamente 24 bytes. Com uma aproximação tradicional no software do Cisco IOS para cada atribuição, você consumiria pelo menos 72 (48 + 24) bytes da memória, mesmo se você precisa de atribuir somente 8 bytes de dados reais.

Com MallocLite, estas despesas gerais podem ser reduzidas pelo uso dos pedaços. Há ainda algumas despesas gerais, porque os pedaços têm que ser controlados. Contudo, desde que os pedaços são tamanho fixo, são controlados de uma forma diferente do que blocos, e as despesas gerais são menos.

É a responsabilidade dos aplicativos que usam a memória de MallocLite para a livrar corretamente. MallocLite mascara o usuário da memória.

Troubleshooting

Nota: O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

Identifique o responsável do aplicativo para o escape

É geralmente difícil identificar um erro existente se você procura somente pela palavra-chave do malloclite.

Este exemplo mostra que o processo do *MallocLite* está guardando uma quantidade de memória anormal:

#show processes memory sorted

Processor Pool Total:  1614282720  Used:  1544726580  Free:   69556140

I/O Pool Total:  313524224   Used:  115564032   Free:  197960192

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process

0   0          0          0  1476043512         0          0 *MallocLite*

Você precisa de identificar o aplicativo exato que é responsável para o escape. Três métodos possíveis da identificação são:

- Descodifique o PC do distribuidor.

- Investigue estatísticas da memória de MallocLite.

- Desabilite MallocLite.

Descodifique o PC do distribuidor

Mesmo com MallocLite girou sobre, você pode geralmente ver o que para funcionar pediu a memória. A saída do comando show memory allocating-process totals pôde mostrar valores diferentes do PC mesmo que o nome relatado fosse MallocLite:

#show memory allocating-process totals

<snip>

Allocator PC Summary for: Processor

Displayed first 2048 Allocator PCs only

PC          Total   Count  Name

0x620BE3C4   42807572     594  MallocLite

0x620ADDD4   13597308     193  MallocLite

0x60738BB0    8909824     122  MallocLite

0x620AE0E0    2060716      31  MallocLite

0x620AE10C    1982780      30  MallocLite

Um engenheiro de TAC da Cisco pode descodificar os valores do PC da parte superior da lista (com o total o mais alto). Isto ajuda a identificar o aplicativo que tem o escape de memória.

Investigue estatísticas da memória de MallocLite

Entre os realces adicionados no Cisco IOS Software Release 15.1T era um CLI novo que indicasse o sumário da memória de MallocLite atribuído por cada PC. O comando dos lite-pedaços da memória da mostra pode ajudá-lo a identificar os aplicativos que estão usando uma grande quantidade de blocos de MallocLite.

show memory lite-chunks { statistics | totals } { summary { pool | { all | pool } } }

Refira a referência de comandos para detalhes do comando dos lite-pedaços da memória da mostra.

CLI   : show memory lite-chunks totals

DESC  : Summary of all pools, based on alloc pc.

This cli can be used to find the alloc_pc which is using large amount memory

allocated from all mlite pools

CLI   : show memory lite-chunks statistics

DESC  : Displays number of allocated & free mlite chunks

CLI   : show memory lite-chunks summary pool pool

DESC  : Show summary of particular mlite pool

This cli can be used to find the alloc_pc which is using large amount of memory

in individual mlite pool

CLI   : show memory lite-chunks summary pool all

DESC  : Show individual summary of all mlite pools

CLI   : show memory lite-chunks pool pool

DESC  : Show All chunk elements in the specified pool

CLI   : show memory lite-chunks pool all

DESC  : show all chunk elements in all mlite pools

Exemplos da saída deste comando include:

#show memory lite-chunks ?

pool        Malloc lite pool

statistics  Malloc lite statistics

summary     Malloc Lite summary

totals      Malloc Lite Allocating totals

#show memory lite-chunks statistics

Pool       Inuse       Free

8-Bytes         140       1904

20-Bytes         173       1313

44-Bytes         171        791

68-Bytes          24        687

96-Bytes          26        519

128-Bytes          20        410

#show memory lite-chunks totals

PC         Total       Count

26067AE0          2112          33

2269E68C          1932          29

2269FACC          1664          29

2269F964          1664          26

2269FA9C          1580          29

26067FB4          1360          34

23CD2A0C          1036           7

#show memory lite-chunks pool ?

128-Bytes  128 bytes pool

20-Bytes   20 bytes pool

44-Bytes   44 bytes pool

68-Bytes   68 bytes pool

8-Bytes    8 bytes pool

96-Bytes   96 bytes pool

all        all pools

#show memory lite-chunks summary pool 8

8 bytes pool

PC         Total       Count

2269FB10           812          29

23612084           700          25

2269F9F8           700          25

2269F9EC           700          25

Além disso, o coordenador TAC pode descodificar valores do PC com o total o mais alto e identificar o aplicativo que está escapando a memória.

Inutilização MallocLite

A característica de MallocLite é permitida à revelia. A fim investigar o escape de MallocLite, você pode desabilitar MallocLite:

(config)#no memory lite

A memória escapada ainda estará sob MallocLite até o reload seguinte; contudo, você pode começar monitorar uns escapes mais adicionais com a memória dos processos da mostra classificada e comandos show memory allocating-process totals. Os escapes aparecerão agora sob o processo real.

Se o dispositivo é executado muito baixo na memória, você deve salvar a configuração e recarregar o dispositivo a fim liberar a memória:

#wr

#reload

A memória pôde esgotar outra vez ao longo do tempo, assim que use a memória dos processos da mostra classificada e comandos show memory allocating-process totals a fim monitorar para a frente a utilização de memória desse ponto.

Nota: Se você desabilita eficazmente MallocLite com nenhum comando de lite da memória e recarrega o dispositivo, a saída do comando dos lite-pedaços da memória da mostra estará vazia.

Refira a referência de comandos para detalhes do comando de lite da memória.