Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este exemplo de configuração mostra um roteador Cisco 1417 Digital Subscriber Line (DSL) conectado a um Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) e terminando em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). O Cisco 1417 foi configurado como um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) com PPP sobre ATM (PPPoA).

O provedor de serviços de Internet (ISP) forneceu ao assinante um único endereço IP, 172.18.0.1, para conectividade com a Internet, mas o assinante tem uma pequena rede de PCs e deseja ter acesso à Internet para todos os dispositivos.

A solução é configurar a Network Address Translation (NAT) no Cisco 1417. O NAT foi projetado para simplificação e conservação de endereços IP, pois permite que as internetworks IP privadas que usam endereços IP não registrados se conectem à Internet. O NAT opera em um roteador, geralmente conectando duas redes, e converte os endereços privados (neste caso, a rede 10.0.0.0) na rede interna para endereços legais (neste caso, 172.18.0.1) antes que os pacotes sejam encaminhados para outra rede. Como parte dessa funcionalidade, o NAT pode ser configurado para anunciar apenas um endereço (172.18.0.1) para toda a rede. Isso fornece segurança adicional, ocultando efetivamente toda a rede interna por trás desse endereço.

O NAT tem a dupla funcionalidade de segurança e conservação de endereços e é normalmente implementado em ambientes de acesso remoto. Um endereço IP 10.0.0.1 será configurado manualmente na interface Ethernet do Cisco 1417. O Cisco 1417 será configurado para atuar como um servidor DHCP e alugará endereços IP a dispositivos LAN locais conectados à sua rede Ethernet.

A configuração a seguir mostra o NAT configurado para as interfaces Ethernet e ATM. A interface Ethernet0 tem um endereço IP de 10.0.0.1 com uma máscara de sub-rede de 255.0.0.0. O NAT é configurado para o interior, o que significa que a interface está conectada à rede interna que está sujeita à conversão de NAT. A interface ATM "Dialer0" tem um endereço IP 172.18.0.1 e uma máscara de sub-rede 255.255.0.0. O NAT é configurado para fora, o que significa que a interface está conectada a uma rede externa, como a Internet.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações deste documento são baseadas nas versões de software abaixo.

- Software Cisco 1417 DSL Router IOS® versão 12.1(1.3)T

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.0(7)DC

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.0(4)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(1)DA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; it is used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway is assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list  2  protocol ip permit

!

line con 0

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico DSL e LRE

- Suporte técnico ADSL

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems