Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Chassi

Visão geral do slot de chassis

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma visão geral da arquitetura de hardware do Cisco 12000 Series Internet Router.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no seguinte hardware:

- Cisco 12000 Series Internet Router

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Chassi

Os Cisco 12000 Series Internet Routers estão disponíveis nestas configurações:

Cisco 12000 Series Internet Routers

Capacidade de switching

Slots

Configuração

Roteadores de Internet de 10 Gbps

Cisco 12416

320 Gbps

16

Rack completo

Cisco 12410

200 Gbps

10

Metade do rack

Cisco 12406

120 Gbps

6

Rack do quarto

Cisco 12404

80 Gbps

4

Oitavo rack

Roteadores de Internet de 2.5 Gbps

Cisco 12016

80 Gbps (atualizável*)

16

Rack completo

Cisco 12012

60 Gbps

12

Rack completo

Cisco 12008

40 Gbps

8

Terceiro rack

* O Cisco 12016 pode ser atualizado para um Cisco 12416 usando um kit de atualização de matriz de comutação.

Visão geral do slot de chassis

Os slots 0 a 15 são para placas de linha (LCs) (nem todos os chassis oferecem suporte a 16 LCs). O GRP (Gigabit Route Processor) pode ser colocado em qualquer um desses slots. No Cisco 12012, a Cisco recomenda o uso dos slots 0 e 11 para o GRP, pois esses slots não resfriam tão bem e o GRP dissipa menos calor que os outros LCs. 12016 e 12416 estão no mesmo chassi. A única diferença são os Clock e Scheduler Cards (CSCs) e os Switch Fabric Cards (CSCs). O 12016 usa o GSR16/80-CSC e o GSR16/80-SFC, enquanto o 12416 usa o GSR16/320-CSC e o GSR16/320-SFC. Se você tiver um 12016 e quiser "atualizá-lo" para um 12416, tudo o que você precisa fazer é substituir o GSR16/80-CSC e GSR16/80-SFC pelos novos GSR16/320-CSC e GSR16/320-SFC FC

As placas de alarme estão integradas nas placas CSC para o 12008. Todos os outros chassis têm placas de alarme separadas. Esta tabela fornece os números de slot e as placas de linha correspondentes para todos os chassis:

Número de slot

Placa de linha

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

Esta tabela fornece informações específicas do chassi:

Router

Número de slot

Placa de linha

12008

24

Fonte de alimentação A1 (superior)

26

Fonte de alimentação B1 (inferior)

12012 - Notas:

- A placa de alarme não aparece separadamente.

- Use os slots 0 e 11 para o GRP, pois esses slots não resfriam tão bem e o GRP emite menos calor que os outros LCs.

24

Fonte de alimentação 1 (A1)

25

Fonte de alimentação 2 (A2)

26

Fonte de alimentação 3 (B1)

27

Fonte de alimentação 4 (B2)

28

Ventilador superior e módulo de ventilação

29

Ventilador inferior e módulo de ventoinha

12016 e 12416

24

Placa de alarme superior

25

Placa de alarme inferior

26

Não utilizado

27

Bordo

28

Ventilador superior e módulo de ventilação

29

Ventilador inferior e módulo de ventoinha

12406

24

Módulo de fonte de alimentação 1 + alarme

25

Módulo de fonte de alimentação 2 + alarme

28

Módulo do ventilador (ventilador superior)

29

Módulo do ventilador (ventilador inferior)

12410
Observação: neste chassi, há cinco SFCs específicos.

21

SFC3

22

SFC4

24

Módulo de fonte de alimentação 1 + alarme

25

Módulo de fonte de alimentação 2 + alarme

28

Módulo do ventilador (ventilador superior)

29

Módulo do ventilador (ventilador inferior)

Informações Relacionadas

- Arquitetura do Cisco 12000 Series Internet Router - Switch Fabric

- Arquitetura do Cisco 12000 Series Internet Router - Projeto de Placa de Linha

- Arquitetura do Cisco 12000 Series Internet Router - Detalhes de Memória

- Arquitetura do Cisco 12000 Series Internet Router - Barramento de Manutenção, Fontes de Alimentação e Ventiladores e Placas de Alarme

- Arquitetura do Cisco 12000 Series Internet Router - Visão Geral do Software

- Arquitetura do roteador de Internet da série Cisco 12000 – switching de pacote de informações

- Entendendo o Cisco Express Forwarding (CEF)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems