Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configuração e registro passo a passo

Configuração de exemplo

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve as etapas de configuração exigidas para registrar com sucesso o roteador conectado Cisco 1000 da grade (CGR 1000) com sistema operacional conectado da grade (CGOS) para colocar o diretor da rede (FND) como um dispositivo do campo. Antes que um roteador esteja registrado ao FND, deve encontrar diversas condições prévias que incluem a infraestrutura chave do registro em público (PKI) e a configuração personalizada. Além do que isto, uma configuração de exemplo sanitized será incluída.

Contribuído pelo arqueiro de Ryan, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Server de aplicativo 1.0 ou instalada mais atrasada e ser executado CG-NMS/FND com o acesso da Web UI disponível.

- Servidor proxy do servidor de provisionamento do túnel (TP) instalado e ser executado.

- Server de base de dados Oracle instalado e configurado corretamente.

- setupCgms.sh é executado com sucesso pelo menos uma vez com um db_migrate principiante bem sucedido.

- Server DHCPv4 e DHCPv6 já configurados e disponíveis com os ajustes do proxy salvar no Admin > página dos ajustes do abastecimento da relação de usuário de web FND (UI).

- O arquivo do dispositivo .csv deve já ter sido importado ao FND e o dispositivo deve estar no estado “inaudito”.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- FND 3.0.1-36

- SS com base no software (também 3.0.1-36)

- as cgms-ferramentas empacotam instalado no server de aplicativo (3.0.1-36)

- Todos os servidores Linux que executam RHEL 6.5

- Todos os Windows Server que dirigem a empresa R2 de Windows Server 2008

- CSR 1000v que é executado em um VM como o roteador de extremidade principal

- CGR-1120/K9 usados como o roteador de área de Fied (DISTANTE) com CG-OS 4(3)

Um ambiente de laboratório controlado FND foi usado durante a criação deste documento. Quando outras disposições diferirão, você deve aderir a todos os requisitos mínimos dos Guias de Instalação.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração e registro passo a passo

1. Configurar o hostname do dispositivo.

2. Configurar o Domain Name.

3. Configurar os server DNS.

4. Configurar e verifique time/NTP.

5. Traga acima os cartões e/ou as interfaces Ethernet celulares. Assegure-se de que todas as relações necessárias tenham seu IPs e que o roteador tem um Gateway of Last Resort.

Para que o FND provision com sucesso a relação de Loopback0, deve já ser criado com os endereços. Crie a relação de Loopback0 e verifique que tem endereços do IPv4 e do IPv6. Você pode usar o” IPs descartável porque será substituído após o abastecimento do túnel.

6. Permita estas características: NTP, ike cripto, DHCP, túnel, virtual-túnel cripto do IPsec.

7. Crie seu perfil do registro do ponto confiável (esta é a URL direta para o Web page do registro do protocolo simple certificate enrollment (SCEP) em seu Certificate Authority (CA) RSA. Se você usa uma autoridade de registro, a URL será diferente):

Router(config)#crypto ca profile enrollment LDevID_Profile

Router(config-enroll-profile)#enrollment url http://networkdeviceenrollmentserver.your.domain.com/CertSrv/mscep/mscep.dll

8. Crie seu ponto confiável e ligue-lhe o perfil do registro.

Router(config)#crypto ca trustpoint LDevID

Router(config-trustpoint)#enrollment profile LDevID_Profile

Router(config-trustpoint)#rsakeypair LDevID_Keypair 2048

Router(config-trustpoint)#revocation-check none

Router(config-trustpoint)#serial-number

Router(config-trustpoint)#fingerprint xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

9. Autentique seu ponto confiável com o server SCEP.

Router(config)#crypto ca authenticate LDevID

Trustpoint CA authentication in progress. Please wait for a response...

2017 Mar  8 19:02:00 %$ VDC-1 %$ %CERT_ENROLL-2-CERT_EN_SCEP_CA_AUTHENTICATE_OK: Trustpoint LDevID: CA certificates(s) authenticated.

10. Registre sua infraestrutura da chave do ponto confiável em público (PKI).

Router(config)#crypto ca enroll LDevID

Create the certificate request ..

Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Challenge password:

Re-enter challenge password:

The serial number in the certificate will be: PID:CGR1120/K9 SN:JAF############

Certificate enrollment in progress. Please wait for a response...

2017 Mar  8 19:02:24 %$ VDC-1 %$ %CERT_ENROLL-2-CERT_EN_SCEP_ENROLL_OK: Trustpoint LDevID: Device identity certificate successfully enrolled to CA.

11. Verifique sua corrente do ceritifcate.

Router#show crypto ca certificates

12. Configurar os parâmetros de SNMP exigidos para que Callhome trabalhe corretamente.

Router(config)#snmp-server contact NAME

Router(config)#snmp-server user admin network-admin

Router(config)#snmp-server community PUBLIC group network-operator

13. Configurar estes ajustes pessoais do módulo da rede de área da tecnologia Wireless básica (WPAN).

Router(config)#interface wpan 4/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#panid 5

Router(config-if)#ssid meshssid

Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8::1/32

14. Como o FND confia em Netconf sobre o HTTPS para controlar FARs, permita e configurar apropriadamente o servidor HTTPS para escutar na porta 8443 e de autenticar conexões com o PKI.

Router(config)#ip http secure-server

Router(config)#ip http secure-server trustpoint LDevID

Router(config)#ip http secure-port 8443

15. Configurar seu perfil do callhome.

Router(config)#callhome

Router(config-callhome)#email-contact email@domain.com

Router(config-callhome)#phone-contact +1-555-555-5555

Router(config-callhome)#streedaddress TEXT

Router(config-callhome)#destination-profile nms

Router(config-callhome)#destination-profile nms format netconf

Router(config-callhome)#destination-profile nms transport-method http

Router(config-callhome)#destination-profile nms http https://tpsproxy.your.domain.com:9120

Router(config-callhome)#enable

16. Salve a configuração.

17. Neste momento, tudo que você tem que fazer é recarregar o roteador mas se você quer começar manualmente o registro sem um reload você pode configurar o cgdm:

Router(config)#cgdm

Router(config-cgdm)#registration start trustpoint LDevID

Configuração de exemplo

Está aqui uma configuração sanitized tomada de um CGR1120 imediatamente antes de ZTD bem sucedido (neste ambiente de laboratório a relação Ethernet2/2 foi usada como a fonte preliminar do túnel de IPsec):

version 5.2(1)CG4(3)

logging level feature-mgr 0

hostname YOUR-HOSTNAME

vdc YOUR-HOSTNAME id 1

limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094

limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096

limit-resource u4route-mem minimum 9 maximum 9

limit-resource u6route-mem minimum 24 maximum 24

limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58

limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature ntp

feature crypto ike

feature dhcp

feature tunnel

feature crypto ipsec virtual-tunnel

username admin password YOURPASSWORD role network-admin

username Administrator password YOURPASSWORD role network-admin

ip domain-lookup

ip domain-name your.domain.com

ip name-server x.x.x.x

crypto key param rsa label LDevID_keypair modulus 2048

crypto key param rsa label YOUR-HOSTNAME.your.domain.com modulus 2048

crypto ca trustpoint LDevID

enrollment profile LDevID_Profile

rsakeypair LDevID_keypair 2048

revocation-check none

serial-number

fingerprint xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

crypto ca profile enrollment LDevID_Profile

enrollment url http://x.x.x.x/CertSrv/mscep/mscep.dll

snmp-server contact NAME

snmp-server user Administrator network-admin

snmp-server community public group network-operator

callhome

email-contact ciscotac@cisco.tac.com

phone-contact +1-555-555-5555

streetaddress Here

destination-profile nms

destination-profile nms format netconf

destination-profile nms transport-method http

destination-profile nms http https://tpsproxy.your.domain.com:9120 trustpoint LDevID

destination-profile nms alert-group all

enable

ntp server x.x.x.x

ntp server x.x.x.x

crypto ike domain ipsec

vrf context management

vlan 1

service dhcp

ip dhcp relay

line tty 1

line tty 2

interface Dialer1

interface Ethernet2/1

interface Ethernet2/2

ip address x.x.x.x/30

no shutdown

interface Ethernet2/3

interface Ethernet2/4

interface Ethernet2/5

interface Ethernet2/6

interface Ethernet2/7

interface Ethernet2/8

interface loopback0

ip address 1.1.1.1/32

ipv6 address 2001:x:x::80/128

interface Serial1/1

interface Serial1/2

interface Wpan4/1

no shutdown

panid 20

ssid austiniot

ipv6 address 2001:db8::1/32

interface Wifi2/1

clock timezone CST -6 0

clock summer-time CST 2 Sun Mar 02:00 1 Sun Nov 02:00 60

line console

line vty

boot kickstart bootflash:/cgr1000-uk9-kickstart.5.2.1.CG4.3.SPA.bin

boot system bootflash:/cgr1000-uk9.5.2.1.CG4.3.SPA.bin

ip route 0.0.0.0/0 x.x.x.x

feature scada-gw

scada-gw protocol t101

scada-gw protocol t104

ip http secure-port 8443

ip http secure-server trustpoint LDevID

ip http secure-server

cgdm

registration start trustpoint LDevID

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.