Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Limitações de velocidade e distância EIA/TIA-449

Cabo serial CAB-449MT

Conjunto de cabo serial EIA/TIA-449

Pinagens do cabo EIA/TIA-449 DTE

Cabo serial CAB-449MT

Pinagens de cabos EIA/TIA-449 DCE (DB-60 a DB-37)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece as especificações técnicas e de cabos para os cabos seriais EIA/TIA-449.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Limitações de velocidade e distância EIA/TIA-449

O uso de drivers balanceados permite que os sinais EIA/TIA-449 trafeguem em distâncias maiores do que o padrão EIA/TIA-232. A tabela a seguir lista o relacionamento padrão entre taxa de baud e distância máxima para sinais EIA/TIA-449. Esses limites também são válidos para V.35 e X.21.

Taxa de dados (Baud)

Distância (Pés)

Distância (Metros)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Cuidado: as interfaces EIA/TIA-449 e V.35 suportam taxas de dados de até 2,048 Mbps. Exceder esse máximo pode resultar em perda de dados e não é recomendado.

Cabo serial CAB-449MT

Esta seção apresenta a montagem do cabo e as pinagens do cabo serial CAB-449MT.

Observação: o próprio cabo identifica o roteador Cisco como um equipamento de terminal de dados (DTE) ou dispositivo de equipamento de comunicação de dados (DCE) para outros dispositivos na rede; por esse motivo, é importante selecionar o número correto do produto na tabela abaixo.

O tipo de cabo deste produto (número de peça 72-0795-01) é de Macho DB-60 a Macho DB-37, modo - DTE.

O cabo CAB-449MT é usado na família Cisco 7000, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo tem um conector DB-60 macho na extremidade do Cisco e um conector DB-37 macho na extremidade da rede.

Conjunto de cabo serial EIA/TIA-449

Pinagens do cabo EIA/TIA-449 DTE

A tabela abaixo exibe as pinagens de cabo do DTE EIA/TIA-449 (DB-60 a DB-37).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Grupo de curto

-

-

-

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Grupo de curto

-

-

-

J1-46

Shield_GND

Único

-

J2-1

Shield GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Par trançado nº 6

—> —>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Par trançado nº 9

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Par trançado nº 11

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Par trançado nº 5

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Par trançado nº 10

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Par trançado nº 1

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

Circuito LL/DCD_GND

Par trançado nº 12

--->-

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Par trançado nº 2

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Par trançado nº 4

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Par trançado nº 3

<— <—

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Par trançado nº 7

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuito_GND Circuito_GND

Par trançado nº 9

- -

J2-19 J2-20

SG RC

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Cabo serial CAB-449MT

Esta seção apresenta a montagem e a pinagem do cabo serial CAB-449FC.

O gênero do cabo deste produto (número de peça 72-0796-01) é macho DB-60 para fêmea DB-37, apenas modo DCE.

Esse cabo é usado nos seguintes sistemas: família Cisco 7000, série Cisco 4000, série Cisco 3600, série Cisco 2500, série Cisco 1600, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo tem um conector DB-60 macho na extremidade do Cisco e um conector DB-37 fêmea na extremidade de rede.

Pinagens de cabos EIA/TIA-449 DCE (DB-60 a DB-37)

A tabela abaixo mostra as pinagens do cabo EIA/TIA-449 DCE (DB-60 a DB-37).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Grupo de curto

-

-

-

J1-46

Shield_GND

Único

-

J2-1

Shield GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Par trançado nº 11

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Par trançado nº 7

—> —>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Par trançado nº 6

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Par trançado nº 1

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Par trançado nº 9

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Par trançado nº 5

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

NIL/LL Circuit_GND

Par trançado nº 12

--->-

J2-10 J2-37

LL SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Par trançado nº 4

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Par trançado nº 2

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Par trançado nº 3

—> —>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Par trançado nº 10

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuito_GND Circuito_GND

Par trançado nº 8

- -

J2-19 J2-20

SG RC

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems