Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Limitações de velocidade e distância EIA/TIA-232

Cabo serial CAB-232MT

Conjunto de cabo serial EIA/TIA-232

Pinagens do cabo EIA/TIA-232 DTE

Cabo serial CAB-232FC

Pinagens de cabos EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece as especificações técnicas dos cabos seriais EIA/TIA-232.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Limitações de velocidade e distância EIA/TIA-232

Como em todos os sistemas de sinalização, os sinais EIA/TIA-232 podem trafegar por uma distância limitada em qualquer taxa de bits específica; geralmente, quanto mais lenta a taxa de dados, maior a distância.

A tabela a seguir informa a velocidade e as limitações de distância EIA/TIA-232.

Taxa de dados (Baud)

Distância (Pés)

Distância (Metros)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

Cabo serial CAB-232MT

Esta seção apresenta a montagem do cabo e as pinagens do cabo serial CAB-232MT.

Observação: o próprio cabo identifica o roteador Cisco como um equipamento de terminal de dados (DTE) ou dispositivo de equipamento de comunicação de dados (DCE) para outros dispositivos na rede; por esse motivo, é importante selecionar o número correto do produto na tabela abaixo.

O gênero do cabo para este produto (número de peça 72-0793-01) é Macho - Macho, modo - DTE.

O cabo CAB-232MT é utilizado na família Cisco 7000, nas séries Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, nos servidores de acesso Cisco e nas placas AccessPro PC. Esse cabo tem um conector DB-60 macho na extremidade do Cisco e um conector DB-25 macho na extremidade da rede.

Conjunto de cabo serial EIA/TIA-232

Pinagens do cabo EIA/TIA-232 DTE

A tabela abaixo exibe as pinagens de cabo do DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

60 Pino1

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Grupo de curto

-

-

-

J1-46

Shield GND

Único

-

J2-1

Shield GND

J1-41 blindado

TxD/RxD-

Par trançado nº 5

--->-

J2-2 blindado

TxD-

J1-36 blindado

RxD/TxD-

Par trançado nº 9

<— -

J2-3 blindado

RxD-

J1-42 blindado

RTS/CTS-

Par trançado nº 4

--->-

J2-4 blindado

RTS-

J1-35 blindado

CTS/RTS -

Par trançado nº 10

<— -

J2-5 blindado

CTS-

J1-34 blindado

DSR/DTR -

Par trançado nº 11

<— -

J2-6 blindado

DSR -

J1-45 blindado

GND do circuito-

Par trançado nº 1

- -

J2-7 blindado

GND do circuito-

J1-33 blindado

DCD/LL -

Par trançado nº 12

<— -

J2-8 blindado

DCD-

J1-37 blindado

TxC/NIL-

Par trançado nº 8

<— -

J2-15 blindado

TxC-

J1-38 blindado

RxC/TxCE-

Par trançado nº 7

<— -

J2-17 blindado

RxC-

J1-44 blindado

LL/DCD -

Par trançado nº 2

--->-

J2-18 blindado

LTST-

J1-43 blindado

DTR/DSR -

Par trançado nº 3

--->-

J2-20 blindado

DTR-

J1-39 blindado

TxCE/TxC-

Par trançado nº 6

--->-

J2-24 blindado

TxCE -

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Cabo serial CAB-232FC

Esta seção apresenta a montagem e pinagens do cabo serial CAB-232FC.

O cabo deste produto é (número da peça 72-0794-01) Macho DB-60 a Fêmea DB-25, apenas modo DCE.

Esse cabo é utilizado nos seguintes sistemas: o Cisco 7000 Family, Cisco 4000 Series, Cisco 3600 Series, Cisco 2500 Series, Cisco 1600 Series, servidores de acesso Cisco e placas de PC AccessPro. Esse cabo tem um conector DB-60 macho na extremidade do Cisco e um conector DB-25 fêmea na extremidade de rede.

Pinagens de cabos EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

A tabela abaixo mostra as pinagens do cabo EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25).

Nota: As setas indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

Pino 60

Sinal

Descrição

Direção

25 pinos

Sinal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Grupo de curto

-

-

-

J1-46

Shield GND

Único

-

J2-1

Shield GND

J1-36 blindado

RxD/TxD-

Par trançado nº 9

<— -

J2-2 blindado

TxD-

J1-41 blindado

TxD/RxD-

Par trançado nº 5

--->-

J2-3 blindado

RxD-

J1-35 blindado

CTS/RTS -

Par trançado nº 10

<— -

J2-4 blindado

RTS-

J1-42 blindado

RTS/CTS-

Par trançado nº 4

--->-

J2-5 blindado

CTS-

J1-43 blindado

DTR/DSR -

Par trançado nº 3

--->-

J2-6 blindado

DSR -

J1-45 blindado

GND do circuito-

Par trançado nº 1

- -

J2-7 blindado

GND do circuito

J1-44 blindado

LL/DCD -

Par trançado nº 2

--->-

J2-8 blindado

DCD-

J1-39 blindado

TxCE/TxC-

Par trançado nº 7

--->-

J2-15 blindado

TxC-

J1-40 blindado

NIL/RxC -

Par trançado nº 6

--->-

J2-17 blindado

RxC-

J1-33 blindado

DCD/LL -

Par trançado nº 12

<— -

J2-18 blindado

LTST-

J1-34 blindado

DSR/DTR -

Par trançado nº 11

<— -

J2-20 blindado

DTR-

J1-38 blindado

RxC/TxCE-

Par trançado nº 8

<— -

J2-24 blindado

TxCE -

Informações Relacionadas

- Números de produtos, números de peças e descrições de cabos da Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems