Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Qual o cabo necessário?

Diretrizes de cabeamento de Ethernet

Características físicas de Ethernet Versão 2 e IEEE 802.3

Pinagem do conector RJ-45 de Fast Ethernet

Conector RJ-45 100BaseTX

Limites de especificações e conexão para transmissão em 100 Mbps

Características físicas do IEEE 802.3u

Ethernet 10BaseT: RJ-45

Especificações de cabos para 10BaseT de 10 Mbps

Pinagens de porta 10BaseT

Cabo straight-through 10BaseT (RJ-45 para RJ-45)

Pinagens do cabo straight-through RJ-45 (Ethernet)

Pinagens do cabo crossover (Ethernet) RJ-45

Pinagens do cabo enrolado (Console) RJ-45

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece diretrizes e especificações para os cabos Ethernet 100BaseTX e 10BaseT.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware:

- Cabos Ethernet 100BaseTX e 10BaseT

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Qual o cabo necessário?

A tabela abaixo ajuda a determinar o tipo de cabo necessário para a configuração.

Hub

Switch

Router

Estação de trabalho

Hub

Crossover

Crossover

Reto

Reto

Switch

Crossover

Crossover

Reto

Reto

Router

Reto

Reto

Crossover

Crossover

Estação de trabalho

Reto

Reto

Crossover

Crossover

Diretrizes de cabeamento de Ethernet

A tabela abaixo lista as diretrizes para cabeamento Ethernet de cabos 10BaseT e 100BaseTX.

Especificações

10BaseT

100BaseTX

Número máximo de segmentos por rede

5

- Com repetidores de classe I: 1

- Com repetidores da classe II: 2

Contagem1 de salto máximo

4

- Com repetidores de classe I: nenhum

- Com repetidores da classe II: 1

Número máximo de nós por segmento

1024

1024

Tipo de cabo exigido

UTP, categoria 3, 4, ou 5

UTP categoria 5 ou Par trançado blindado (STP)

1Contagem de nós = Métrica de roteamento usada para medir a distância entre uma origem e um destino.

Características físicas de Ethernet Versão 2 e IEEE 802.3

A tabela abaixo lista as características físicas da Ethernet versão 2 e IEEE 802.3 dos diferentes cabos de Ethernet.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Taxa de dados (Mbps)

10

10

10

10

Método de sinalização

Banda base

Banda base

Banda base

Banda base

Comprimento máximo do segmento (m)

500

500

185

100 (par não-blindado - UTP)

Mídia

50-ohm coax (thick)

50-ohm coax (thick)

Coaxial de 50 ohms (fino)

Cabo de par trançado (UTP)

Topologia

Barramento

Barramento

Barramento

Estrela

Pinagem do conector RJ-45 de Fast Ethernet

Conector RJ-45 100BaseTX

A porta Fast Ethernet RJ-45 encerra ativamente o par de fios 4 e 5 e o par de fios 7 e 8. A terminação de modo comum reduz a interferência eletromagnética (EMI) e a susceptibilidade a fontes de modo comum.

A tabela a seguir mostra o pino e o sinal correspondente para as pinagens de conectores RJ-45.

Pinagem do Conector RJ-45

Pino

Sinal

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

Limites de especificações e conexão para transmissão em 100 Mbps

A tabela a seguir lista as especificações dos cabos e os limites de conexão para a transmissão de 100 Mbps.

Parâmetro

RJ-45

MII

Tipo SC

Especificação de cabos

Categoria 52, UTP3, 22 a 24 AWG4

Categoria 3, r, ou 5, UTP ou STP de 150 ohms, ou fibra óptica multimodo

fibra óptica multimodo 62,5/125

Comprimento máximo do cabo

-

0,5 m (1,64 ft.) (cabo MII para MII 5)

-

Comprimento máximo de segmento

100 m (328 pés) para 100BaseT

1 m (3,28 pés) 6 ou 400 m (1312 pés) para 100BaseFX

100 m (328 pés)

Comprimento máximo de rede

200 m (656 pés) (com um repetidor)

-

200 m (656 pés) (com um repetidor)

Compatível com 2 EIA/TIA-568 ou com EIA-TIA-568 TSB-36.

3 A Cisco Systems não fornece cabos UTP RJ-45 ou STP MII de 150 ohm Categoria 5. Ambos estão disponíveis comercialmente.

4 AWG = Medidor de Fios Americano. Esse calibre é especificado pelo padrão EIA/TIA-568.

5 Esse é o cabo entre a porta MII do adaptador de porta e o transceptor apropriado.

6 Esse comprimento é especificamente entre duas estações em um segmento repetido.

Características físicas do IEEE 802.3u

A tabela abaixo relaciona as características físicas do IEEE 802.3u para cabo 100BaseT de Ethernet.

Parâmetro

100BaseT

Taxa de dados (Mbps)

100

Método de sinalização

Banda base

Comprimento máximo de segmento (em metros)

100 m entre DTE^7 e repetidores

Mídia

RJ-45: Mll de UTP categoria 5: UTP ou STP de 150-ohm de Categoria 3, 4 ou 5 com transceptor apropriado

Topologia

Estrela/Hub

7 DTE = equipamento de terminal de dados.

Ethernet 10BaseT: RJ-45

Esta seção discute as especificações dos cabos para o cabo 10BaseT de 10 Mbps e descreve as diferentes pinagens de porta 10BaseT.

Especificações de cabos para 10BaseT de 10 Mbps

A tabela abaixo lista as especificações de cabos para o cabo 10BaseT de 10 Mbps.

Parâmetro

RJ-45

Especificação do cabo

Categoria 3 ou Categoria 5 UTP com 22 a 24 AWG

Comprimento máximo de segmento

100 m (328 pés) para 10BaseT

Comprimento máximo de rede

2.800 m (9.186 pés) (com quatro repetidoras)

Pinagens de porta 10BaseT

A tabela abaixo lista as pinagens de porta 10BaseT.

8 Pino8

Descrição

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

8 Pinos 4, 5, 7 e 8 não são utilizados.

Cabo straight-through 10BaseT (RJ-45 para RJ-45)

A tabela abaixo lista as pinagens de porta para o cabo straight-through 10BaseT.

Pino RJ-45

Sinal

Direção

Pino RJ-45

1

TX+

--->

1

2

TX-

--->

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX-

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

Examine a seqüência de fios coloridos para determinar o tipo de cabo RJ-45, como abaixo:

- Direto - os fios coloridos estão na mesma sequência em ambas as extremidades do cabo.

- Crossover - O primeiro fio colorido (da esquerda) em uma extremidade do cabo é o terceiro fio colorido na outra extremidade do cabo.

- Enrolado  os fios coloridos em uma das extremidades do cabo estão na seqüência inversa dos fios coloridos na outra extremidade do cabo.

Pinagens do cabo straight-through RJ-45 (Ethernet)

A tabela abaixo lista as pinagens para o cabo straight-through Ethernet RJ-45.

Sinal

Pino

Pino

Sinal

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

6

RX-

-

7

7

-

-

8

8

-

Pinagens do cabo crossover (Ethernet) RJ-45

A tabela a seguir lista as pinagens para cabo cruzado de Ethernet RJ-45.

Sinal

Pino

Pino

Sinal

TX+

1

3

RX+

TX-

2

6

RX-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

Pinagens do cabo enrolado (Console) RJ-45

A tabela a seguir mostra as pinagens para cabo de console RJ-45 enrolado.

Sinal

Pino

Pino

Sinal

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems