Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Resumo do recurso

Exemplos de configuração

Configuração básica de APS

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma breve visão geral da tecnologia de Comutação de Proteção Automática (APS - Automatic Protection Switching) de Pacote sobre SONET (POS - Packet over SONET).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Resumo do recurso

O recurso APS é suportado nos Cisco 7500 Series Routers e Cisco 12000 Series Routers. Esse recurso permite a comutação de circuitos POS em caso de falha de circuito e é frequentemente necessário quando você conecta o equipamento SONET ao equipamento Telco. A Comutação de Proteção Automática (APS - Automatic Protection Switching) refere-se ao mecanismo de usar uma interface POS de proteção na rede SONET como backup para uma interface POS em funcionamento. Quando a interface em funcionamento falha, a interface de proteção assume rapidamente sua carga de tráfego. Com base na configuração, os dois circuitos podem ser terminados no mesmo roteador ou em roteadores diferentes.

O mecanismo de proteção utilizado para esta característica tem uma arquitetura 1+1 conforme descrito na publicação Bellcore TR-TSY-000253, SONET Transport Systems; Critérios genéricos comuns, seção 5.3. A conexão pode ser bidirecional ou unidirecional e revertiva ou não revertiva.

Na arquitetura 1+1, uma interface de proteção (circuito) é emparelhada com cada interface em funcionamento. Normalmente, as interfaces de proteção e de trabalho são conectadas a um ADM SONET (Add-Drop Multiplexer), que envia a mesma carga de sinal para as interfaces de funcionamento e proteção. Os circuitos em funcionamento e de proteção podem terminar em duas portas da mesma placa adaptadora, em placas adaptadoras diferentes no mesmo roteador ou em dois roteadores diferentes.

No circuito de proteção, os bytes K1 e K2 da sobrecarga de linha (LOH) do quadro SONET indicam o status atual da conexão APS e transmitem quaisquer solicitações de ação. Esse canal de sinalização é usado pelos duas extremidades da conexão para manter a sincronização.

Os circuitos de funcionamento e proteção são sincronizados entre si em cada roteador ou roteadores nos quais terminam por um canal de comunicação independente. Esse canal não envolve comunicação direta através de circuitos funcionais e de proteção. Esse canal independente pode ser uma conexão SONET diferente ou uma conexão de largura de banda mais baixa. Em um roteador configurado para APS, a configuração para a interface de proteção inclui o endereço IP do roteador (normalmente seu endereço de loopback) que tem a interface de trabalho.

O APS Protect Group Protocol, que é executado sobre o User Datagram Protocol (UDP), fornece comunicação entre o processo que controla a interface de trabalho e o processo que controla a interface de proteção. Em caso de degradação, perda de sinal de canal ou intervenção manual, o processo que controla o circuito de proteção envia comandos para o processo que contém o circuito em funcionamento e ativa ou desativa o circuito em funcionamento conforme necessário. Se a comunicação entre os dois processos for perdida, o roteador em funcionamento assumirá o controle total do circuito em funcionamento como se nenhum circuito de proteção existisse.

No modo bidirecional, os canais de recepção e transmissão são comutados como um par. No modo unidirecional, os canais de transmissão e recepção são comutados independentemente. Por exemplo, no modo bidirecional, se o canal de recepção na interface de trabalho tiver uma perda de sinal de canal, os canais de recepção e de transmissão serão comutados.

Além dos novos comandos do software Cisco IOS® adicionados para o recurso APS, os comandos de configuração da interface POS pos threshold e pos report são adicionados para suportar a configuração do usuário dos limiares de taxa de erro de bit (BER) e relatórios de alarmes SONET.

Exemplos de configuração

Esses exemplos mostram como configurar APS básico em um roteador e como configurar mais de uma interface de proteção/trabalho em um roteador usando o comando aps group.

Configuração básica de APS

Este exemplo mostra a configuração do APS no roteador A e no roteador B (consulte o diagrama). Neste exemplo, o roteador A é configurado com a interface de trabalho e o roteador B é configurado com a interface de proteção. Se a interface de trabalho no roteador A se tornar indisponível, a conexão automaticamente mudará para a interface de proteção no roteador B.

Use esta configuração no roteador A, que contém a interface de trabalho:

router#configure terminal

router(config)#interface loopback 1

router(config-if)#ip address 7.7.7.7 255.255.255.0

router(config)#interface pos 2/0/0

router(config-if)#aps group 1

router(config-if)#aps working 1

router(config-if)#pos ais-shut

router(config-if)#end

router#

Use esta configuração no roteador B, que contém a interface de proteção:

router#configure terminal

router(config)#interface loopback 2

router(config-if)#ip address 7.7.7.6 255.255.255.0

router(config)#interface pos 3/0/0

router(config-if)#aps group 1

router(config-if)#aps protect 1 7.7.7.7

router(config-if)#pos ais-shut

router(config-if)#end

router#

Observação: a interface de loopback é usada como interconexão. O comando APS group é usado mesmo quando um único grupo de proteção é configurado.

Use o comando show aps para verificar a configuração ou determinar se ocorreu um switchover.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte do Produto Ótico

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems