Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

O byte J1

Configurar o byte J1

Opções adicionais

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o byte J1 de SDH, High Order Path Overhead (HO-POH) em placas de linha de Pacote sobre SONET/SDH (POS). Este documento também explica como limpar os alarmes de Incompatibilidade do Identificador de Rastreamento de Caminho HO (HP-TIM).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

O byte J1

O padrão Bellcore GR-253 define as redes ópticas síncronas (SONET). O SONET usa uma arquitetura em camadas de Sobrecarga de Caminho (POH - Path Overhead), Sobrecarga de Linha (LOH - Line Overhead) e Sobrecarga de Seção (SOH - Section Overhead). A coluna POH inclui o byte J1, também conhecido como Path Trace Buffer (PTB).

O padrão G.707 da ITU-T define a SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Hierarquia Digital Síncrona), que é mais amplamente implantada na Europa. O G.707 define o byte J1 como o primeiro byte no Virtual Container. O ponteiro associado AU-n (n = 3, 4) ou TU-3 indica o local desse byte. Veja como o padrão define o uso desse byte:

"Esse byte é usado para transmitir repetidamente um Path Access Point Identifier de modo que um terminal receptor de caminho possa verificar sua conexão contínua com o transmissor pretendido. Um quadro de 16 bytes é definido para a transmissão de um identificador de ponto de acesso. Esse quadro de 16 bytes é idêntico ao quadro de 16 bytes definido em 9.2.2.2 para a descrição do byte J0. Nas fronteiras internacionais, ou nas fronteiras entre as redes de diferentes operadores, deve ser utilizado o formato definido na seção 3/G.831, salvo acordo em contrário entre os operadores que asseguram o transporte. Em uma rede nacional ou no domínio de um único operador, este Path Access Point Identifier pode usar um quadro de 64 bytes."

A Figura 1 ilustra a posição do byte J1 na estrutura SDH:

Figura 1 - A posição do byte J1 na estrutura SDH

Configurar o byte J1

Você pode configurar estes valores para o byte J1:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

where:

- Esperado = a cadeia de caracteres esperada da linha. Qualquer incompatibilidade gera um alarme HP-TIM.

- Comprimento = o comprimento da string. Pode ser 16 bytes (SDH) ou 64 bytes (SONET).

- Transmit = o valor da string que é transmitido para a linha.

Aqui está um exemplo com duas placas POS conectadas diretamente com uma fibra escura. Este exemplo usa a configuração SDH:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

Neste exemplo, a string de entrada esperada da linha é expected123456789, e você transmite a string transmit1234567.

Execute este comando para ver o que vem da linha:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

Esta é a saída:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Como alternativa, emita este comando para capturar a última linha:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

Como você pode ver, o alarme HP-TIM está presente na saída, porque a string esperada não corresponde à string recebida da estação distante. Para cancelar o alarme, execute estes comandos:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

Aqui está a saída desses comandos:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Opções adicionais

Outra opção para cancelar esse alarme é desativar o byte J1. Ao fazer isso, a placa não lê mais as informações do byte J1. Como resultado, o alarme HP-TIM nunca ocorre.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems