Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Um endereço MAC

Endereços MAC do programa para interfaces SRP

Placas SRP OC48 e OC192 de uma porta

Como o envio de dados é gerenciado

Conclusão

Informações Relacionadas

Introduction

O Spatial Reuse Protocol (SRP) é um protocolo de camada MAC desenvolvido pela Cisco usado em configurações de anel. Um anel SRP consiste em duas fibras de rotação contrária, conhecidas como anel externo e interno. Ambos são usados simultaneamente para transportar dados e controlar pacotes. Os pacotes de controle, como manutenção de atividade, comutação de proteção e propagação de controle de largura de banda, se propagam na direção oposta dos pacotes de dados correspondentes para garantir que os dados sigam o caminho mais curto até seu destino. Um anel de fibra óptica duplo fornece um alto nível de sobrevivência de pacotes. No caso de um nó com falha ou de um corte de fibra, os dados são transmitidos pelo anel alternativo. Os pacotes de topologia transmitem no anel externo, exceto quando algum nó no anel está em uma condição de quebra.

Este documento explica as relações de interface SRP, que é o motivo mais frequente para interpretação incorreta de endereços MAC.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Um endereço MAC

Uma interface SRP em qualquer placa de linha SRP (LC) tem dois MACs, mas apenas um endereço MAC. Esses dois MACs formam, na verdade, uma interface SRP que consiste em um lado A e um lado B.

Veja esta saída de exemplo show interface:

- Um lado: Anel externo Rx, Anel interno Tx

- Lado B. Tx Externo, Anel Interno Rx

Por exemplo:

Node2#show interface srp 4/0

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.4142.8799 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

356572 packets input, 7674965 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

112289 input errors, 54938 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 57351 abort

1943503 packets output, 67532068 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Endereços MAC do programa para interfaces SRP

Na saída show interface, o endereço MAC é 0000.4142.8799. É o mesmo que o endereço MAC integrado (BIA) para esta interface SRP. Você também pode programá-lo para ter um valor personalizado, como o endereço MAC, listado na saída show srp topology.

Por exemplo:

Node2#configure terminal

Node2(config)#interface srp 4/0

Node2(config-if)#mac-address 0.0.2

Node2#show interface srp 4/0h

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.0000.0002 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Você pode programar o endereço MAC para que a interface SRP seja a listada na saída show srp topology.

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.0000.0002 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

Placas SRP OC48 e OC192 de uma porta

Qualquer interface SRP em um LC SRP tem dois MACs, mas apenas um endereço MAC. Para uma porta OC48 e a placa OC192 SRP, é a mesma. A única diferença é que os lados A e B da interface estão sentados nos dois slots vizinhos. Há dois slots equipados para uma única interface SRP. O lado A é sempre o slot com o número mais baixo e o lado B é o slot com o número mais alto.

Como o envio de dados é gerenciado

Os dados sempre levam o caminho mais curto até seu destino. O nó que origina o tráfego está ciente do caminho mais curto até o destino devido às informações de topologia SRP. O nó de origem envia tráfego pelo lado mais curto, pois o destino tem um endereço MAC exclusivo para os lados A e B da interface.

O diagrama e as saídas dos comandos show topology e show arp mostram um exemplo de um anel SRP.

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:07:27 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         No      -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         No      -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               4   0000.4142.8799  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.36               4   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           145   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           145   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

Se houver um corte de fibra entre Node1 e Node2 no anel, como mostrado neste exemplo, a saída show topology e show arp se parecerá com esta:

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:02:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               9   0000.4142.8799  SRP-A  SRP4/0

Internet  9.64.1.36              10   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           151   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           151   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

Este exemplo mostra que o nó de origem escolhe a rota mais curta até o destino e envia pelo lado A ou pelo lado B da interface de acordo com as informações show srp topology.

Conclusão

Para cada interface SRP, há dois pares Tx e Rx. Um par forma o lado A e o outro par forma o lado B da interface. Essa interface tem um endereço MAC exclusivo, embora tenha dois MACs que cobrem cada par Tx e Rx.

Informações Relacionadas

- Tecnologia de protocolo de reutilização espacial

- Notas de instalação e configuração da placa de linha do Dynamic Packet Transport (DPT)/Spatial Reuse Protocol (SRP)

- Páginas de suporte de tecnologia ótica

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems