Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

SONET-6-APSREMSWI

Configuração remota de APS: (Nulo)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica o canal refletor, ou modo refletor, do recurso de Comutação de Proteção Automática (APS - Automatic Protection Switching) sobre Pacote sobre SONET (POS - Packet Over SONET) da Cisco. Para aprimorar a operação do APS, o modo refletor APS diminui o tempo limite remoto que ocorre quando um roteador remoto aprende um switchover entre o roteador em funcionamento e protege o roteador em um circuito APS.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no software Cisco IOS® versões 12.0(7)S e 11.2(18)GS introduziram o modo refletor APS na série Cisco 12000 (CSCdm64396).

Para obter mais informações, consulte as Notas de versão. Todos os tipos de interface POS da série 12000 que suportam o modo refletor APS linear 1+1. Essas interfaces incluem 4xOC3, 1xOC12, 4xOC12 e OC48. Os módulos de serviços ópticos (OSMs) para a série Cisco 7600 também suportam o modo refletor.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O modo refletor APS estabelece um canal de comunicação entre o roteador local (ou par de roteadores) e o roteador remoto (ou par de roteadores) na outra extremidade do caminho SONET. Esses roteadores atuam como PTE (Path Terminating Equipment, Equipamento de terminação de caminho). O modo refletor aproveita o fato de que os Multiplexadores de Derivação Interativa (ADMs - Add-Drop Multiplexers) são o Equipamento de Terminação de Linha SONET (LTE - SONET Line Terminating Equipment) e a sobrecarga do caminho de transmissão inalterada.

Aqui está um exemplo:

W e P transmitem uma assinatura de identificação distinta na sobrecarga de caminho do quadro SONET ou SDH (Synchronous Digital Hierarchy) padrão. R reflete isso novamente em uma parte diferente da sobrecarga do caminho.

O modo refletor fornece dois novos recursos:

- Suporte para Multiplexated Switch Protocol (MSP) para ADMs SDH que não implementam o protocolo MSP K1 e K2 (por meio de bytes na sobrecarga de linha SONET padrão) em interfaces tributárias. (De outra forma, esses ADMs mudam normalmente no modo unidirecional.) Veja como o modo Refletor contorna esse problema:

1. O ADM liga a assinatura que R reflete de volta para W e P.

2. P lê a assinatura refletida e aprende se o ADM ouve W ou P.

Essas informações podem compensar a falta de informações de K1/K2. Essas informações permitem que o P aplique um protocolo simples semelhante ao APS.

3. O comando aps refletor configura P nesse modo e faz com que todas as informações K1/K2 de entrada sejam descartadas.

- Maior convergência de roteamento. O modo refletor aprimora a convergência de roteamento porque o roteador remoto agora tem uma notificação prévia de um switch entre W e P e pode destruir sua adjacência desatualizada com o sistema agora desmarcado e não precisa esperar um tempo limite. A melhoria de convergência não depende se o comando aps refletor está configurado. Os roteadores W, P e R devem suportar os requisitos do modo refletor. O IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) suporta o modo refletor APS a partir do Cisco IOS Software Release 12.0(7)S. O OSPF (Open Shortest Path First) suporta o modo refletor APS a partir das versões 12.0(11.03)S e 12.0(11.03)SC do software Cisco IOS (CSCdr57673).

A saída nesta seção foi capturada em um ambiente de laboratório para ilustrar como um PTE remoto elimina imediatamente uma adjacência de camada 3 e resulta em cerca de quatro segundos para mudar para a nova adjacência.

1. Capture a saída do comando show clns neighbors. O vizinho IP na extremidade remota do caminho SONET é chamado core-02.

top#show clns neighbors

System Id  Interface   SNPA    State    Holdtime  Type  Protocol

bottom     PO3/0       *HDLC*  Up       24         L2   IS-IS

core-02    PO0/0       *HDLC*  Up        2         L2   IS-IS

2. Force um switchover para a interface P. Observe a saída do registro.

May 25 20:29:20.943 UTC: %SONET-6-APSREMSWI: POS0/0:

Remote APS status now Protect

May 25 20:29:23.387 UTC: %CLNS-5-ADJCHANGE: ISIS:

Adjacency to edge-02(POS0/0) Down, hold time expired

May 25 20:29:24.807 UTC: %CLNS-5-ADJCHANGE: ISIS:

Adjacency to  core-01 (POS0/0) Up, new adjacency

3. Capture a saída do comando show clns neighbors. O vizinho IP na extremidade remota do caminho SONET mudou e agora usa um nome de host core-01.

top#show clns neighbors

System Id Interface SNPA    State  Holdtime  Type Protocol

core-01   PO0/0     *HDLC*  Up     27        L2   IS-IS

bottom    PO3/0     *HDLC*  Up     22        L2   IS-IS

SONET-6-APSREMSWI

As mensagens de log SONET-6-APSREMSWI anunciam alterações no status do APS do PTE remoto. Essas mensagens agora são suprimidas se erros de nível de caminho, como PAIS ou PRDI, estiverem presentes no sinal SONET.

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS1/0: SLOS

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS2/0: APS enabling channel

*Sep  5 17:41:46: %SONET-6-APSREMSWI: POS2/0: Remote APS status now Protect

*Jun 26 20:20:06.235: %SONET-6-APSREMSWI: POS3/0: Remote APS status now non-aps

Emita o comando show controller pos para exibir as informações atuais do canal refletor recebidas do PTE remoto.

GSR_A#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Verify whether the show controller output displays the correct status !--- of "working (active)".

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

!--- Verify a "working" status for the working APS interface.

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : GSR_B

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 192.168.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

GSR_A#show controller pos 2/0

POS2/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

!--- Verify whether the show controller output displays the correct status !--- of "protect (inactive)".

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/05 Tx(K1/K2): 00/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status protect; Reflected local aps status protect

!--- Verify a "protect" status for the protect APS interface.

RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : GSR_B

Remote interface: POS2/0

Remote IP addr  : 192.168.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/05  Tx(K1/K2): 00/05

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Configuração remota de APS: (Nulo)

O modo refletor requer uma interface capaz de modo refletor na extremidade remota do caminho SONET. Você não precisa configurar a interface remota como um par APS que funciona e protege.

Um valor de "(nulo)" no campo de configuração do APS remoto do comando show controller pos indica que a extremidade local não recebeu informações de canal refletor do PTE remoto. Se o PTE remoto suportar a capacidade do canal refletor, provavelmente existe um problema entre o PTE remoto e o ADM remoto.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte do Produto Ótico

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems