Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

APS em POS e SONET canalizado

Guias de configuração para obter informações sobre suporte APS POS em cada plataforma

ATM por SONET

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento esclarece o suporte para comutação de proteção automática (APS - Automatic Protection Switching) em roteadores Cisco e switches empresariais. Para obter mais informações sobre a implementação APS em cada plataforma, incluindo suporte ao software Cisco IOS®, selecione o link para o módulo ou placa necessários na tabela 2.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Telecordia GR-253 e ITU-T G.783 especificam APS de rede óptica síncrona (SONET) "estrita", que define o protocolo entre o Multiplexador Add-Drop (ADM) e o Equipamento de terminação de linha (LTE), neste caso uma porta de roteador ou switch da Cisco. O APS SONET especifica o uso dos bytes K1 e K2 no quadro SONET e SDH (Synchronous Digital Hierarchy) para comunicação de status e controle entre o equipamento de terminação de linha (LTE). O APS SONET é suportado em algumas interfaces ATM da Cisco. Veja a Tabela 1 para obter mais informação.

O APS de Pacote sobre SONET/SDH (POS) combina o APS SONET com um protocolo proprietário, conhecido como Protocolo de Grupo de Proteção (PGP - Protect Group Protocol), entre roteadores que funcionam e protegem, para complementar a sinalização de proteção SONET/SDH que ocorre com Multiplexadores de Adição/Descarte (ADMs - Add/Drop Multiplexers). Com a ajuda desse protocolo, o processo, que controla o circuito de proteção, direciona o processo que contém o circuito em funcionamento. O processo que contém o circuito em funcionamento é direcionado para ativar ou desativar o circuito em funcionamento, em caso de degradação ou perda de sinal de canal, ou intervenção manual. Se a comunicação entre os dois processos for perdida, o roteador em funcionamento assumirá o controle total do circuito em funcionamento como se não existisse nenhum circuito protetor. O PGP é baseado em IP e usa transporte UDP (User Datagram Protocol) (porta 172 do UDP).

A Tabela 1 compara APS SONET e APS POS.

Tabela 1 - Comparação entre APS SONET e APS POS

Recurso APS

APS SONET

APS POS

1+1

Yes

Yes

Reversivo e não reversivo

Yes

Yes

Os bytes K1 e K2 comunicam o status atual da conexão APS e transmitem quaisquer solicitações de ação

Yes

Yes

Protocolo de grupo de proteção

-

Yes

APS em POS e SONET canalizado

A Cisco Systems ajudou a pioneira na tecnologia de POS e tem estado na vanguarda para fornecer soluções de POS de alto desempenho e baixo custo para uso em redes de provedores de serviços e corporativas. As placas de linha POS são muito populares no 12000 Series Internet Router e também nas séries Cisco 7200, 7500, 7600 e 10000. A série Catalyst® 8500 de switches corporativos também suporta interfaces POS.

Guias de configuração para obter informações sobre suporte APS POS em cada plataforma

A Tabela 2 fornece links para os guias de configuração para obter informações sobre o suporte de APS POS em cada plataforma.

Observação: esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio. Consulte as Notas de versão para obter as informações mais recentes sobre cada plataforma.

Tabela 2 - Links para os guias de configuração

Platform

Guias de configuração

7x00 Series e FlexWAN*

PA-POS-OC3

Resumo do recurso APS
Observação: quando usado na série 7200, o PA-POS-OC3 também suporta APS, embora o documento APS Feature Summary liste o suporte somente nas séries 7500 e 12000.

Pacote sobre SONET/SDH
Software Cisco IOS versão 11.1CC Novos recursos, nº 727

7600 Series

OSM-8OC3-POS-MM, -SI, -SL

Guia de configuração

OSM-16OC3-POS-MM, -SI, -SL

OSM-4OC12-POS-MM

OSM-2OC12-POS-MM

OSM-1OC48-POS-SS, -SI, -SL

ChOC-12, ChOC-48

Guia de configuração

Série 10000 (ESR)

ESR-1OC12/P-SMI, (POS)

Configurando o APS

ESR-6OC3/P-SMI (POS OC-3 de 6 portas)

ESR-1COC12-SMI, (OC-12 canalizado - ChOC-12)

ESR-4OC3-ChSTM1

Série 12000 (GSR)**

8OC3/POS-MM=, 8OC3/POS-SM=

Resumo do recurso APS Pacote sobre SONET/SDH Versão do Cisco IOS Software 11.2GS

16OC3/POS-SM=, 16OC3/POS-MM=

4OC12E/POS-IR-SC(=), 4OC12E/POS-MM-SC(=)

OC48E/POS-1550-FC(=), OC48E/POS-1550-SC(=)

OC48E/POS-SR-FC(=), OC48E/POS-SR-SC(=)

4OC-48/POS-SR-SC, 4OC-48/POS-SR-FC, 4OC-48/POS-LR-SC, 4OC-48/POS-LR-FC

OC192/POS-SR-SC, OC192/POS-IR-SC

CHOC-12/DS3

Data Sheet

MSR do Catalyst 8540

C85-POSOC12I-64K C85-POSOC12I-256K C85-POSOC12L-64K C85-POSOC12L-256K

Configurando pacote sobre SONET

* A série Cisco 7500 e a FlexWAN também suportam o PA-MC-STM-1, que oferece suporte à Proteção de Seção Multiplex (MSP - Multiplex Section Protection).

** No GSR, todas as interfaces POS não canalizadas suportam APS. As interfaces canalizadas não.

ATM por SONET

A Tabela 3 lista as interfaces ATM que suportam SONET APS. O APS não é suportado no adaptador de porta PA-A3 para as plataformas Cisco 7x00 Series ou em placas de linha ATM para a série Cisco 12000.

Tabela 3 - Interfaces ATM que suportam APS SONET

Módulo ou placa de linha

Guias de configuração

6400

Placas de linha de rede (NLCs) OC-3 e OC-12
Observação: APS SONET não se aplica a NLCs DS3.

SONET APS para redundância de porta NLC (consulte a seção Redefinindo placas, slots e assinaturas).

6130, 6160 e 6260

Interfaces de tronco de placa OC-3c/2DS3 NI-2 e interfaces de tronco e sub-redes de placa OC-3c/OC-3c NI-2:

- NI-2-DS3-DS3=

- NI-2-155SM-155SM=

- NI-2-155MM-155MM=

- NI-2-155SM-DS3=

- NI-2-155MM-DS3=

DSLAMs de upgrade de redundância de link NI-2 e APS para redundância de link de placa NI-2 e APS (consulte a seção APS Link Redundancy).

Switches WAN

MGX 8850 e BPX 8650

Switching de proteção automática (APS) SONET na série BPX 8600 APS SONET

10000 Series

Placas de linha ATM OC-12 e ATM OC-3

Notas de versão do Cisco IOS versão 12.0 ST

Informações Relacionadas

- Suporte para tecnologia óptica

- Atualizações de Roteamento sobre APS em Interfaces POS

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems