Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Converter ponto a ponto (1+1) em BLSR

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para atualizar uma configuração ponto-a-ponto (1+1) (com dois nós) para um anel comutado de linha bidirecional (BLSR) de duas fibras em uma rede ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CISCO ONS 15454

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CISCO ONS 15454 versão 4: Todos

- CISCO ONS 15454 versão 3: 3.3.0 e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Este documento usa uma configuração de laboratório com dois nós (Nó1 e Nó2) (consulte Figura 1).

Figura 1 - Topologia

A configuração atual é uma configuração ponto a ponto (1+1). A capacidade da linha é OC-48. As portas em funcionamento/ativo e de proteção/espera residem nos slots 5 e 6, respectivamente (consulte a Figura 2).

Figura 2: Configuração ponto a ponto (1+1)

Existem atualmente dois circuitos (consulte a Figura 3).

Figura 3: Dois circuitos

Converter ponto a ponto (1+1) em BLSR

Conclua estes passos para converter uma configuração ponto a ponto (1+1) em um anel BLSR de duas fibras:

1. Efetue login em um dos dois nós.

2. Verifique as guias Alarmes e Condições para garantir que não haja alarmes ou condições ativos para a rede. Resolva todos os alarmes relacionados à rede antes de continuar.

3. Clique na guia Circuitos (consulte a seta A na Figura 4).

Figura 4 - Exportar dados do CTC: Circuitos

4. Exporte os dados do CTC (circuitos) para referência, pois você precisa excluir alguns circuitos e criar esses circuitos novamente mais tarde. Conclua estes passos:

1. Selecione Arquivo > Exportar (consulte a seta B na Figura 4).

2. Selecione um formato de dados na caixa de diálogo EXPORTAR (consulte a Figura 5). Você tem três opções:

- Como HTML—Esta opção salva os dados como um arquivo de tabela HTML simples sem gráficos. Você pode visualizar ou editar o arquivo com aplicativos como Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer ou outros aplicativos que tenham a capacidade de abrir arquivos HTML.

- Como CSV—Esta opção salva a tabela CTC como valores separados por vírgula (CSV).

- Como TSV—Esta opção salva a tabela CTC como valores separados por tabulação (TSV).

Figura 5 - Caixa de diálogo EXPORTAR

3. Navegue até um diretório onde deseja armazenar o arquivo.

4. Click OK.

5. Clique com o botão direito do mouse em um span adjacente ao nó conectado e clique em Circuitos no menu de atalho (consulte a Figura 6).

Figura 6: Selecionar circuitos no menu de atalho

A janela Circuits on Span (Circuitos no eixo) é exibida (consulte a Figura 7).

Figura 7: Circuitos no eixo

6. Certifique-se de que o número total de circuitos de Sinal de Transporte Síncrono (STS - Synchronous Transport Signal) ativos não exceda 50% da largura de banda de span. Use a lista de circuitos que você exportou na Etapa 4 para observar todos os circuitos que estão nos 50 por cento superiores da largura de banda no span. Você precisa excluir esses circuitos e criá-los novamente mais tarde no procedimento.

Na coluna Circuito, um bloco intitulado Não usado é exibido (consulte a Figura 7). Esse número deve exceder 50% da largura de banda de span. Para um OC-48, você não deve provisionar mais de 24 STSs no intervalo. Para um OC-12, você não deve provisionar mais de 6 STSs no intervalo.

7. Repita as Etapas 3 e 4 para cada nó envolvido na conversão ponto-a-ponto para BLSR.

8. Certifique-se de que o slot de 1+1 esteja ativo em ambas as extremidades do intervalo que você deseja converter em BLSR. Anote quais slots funcionam e a porta de proteção para referência na Etapa 12. Conclua estes passos:

1. Clique em Manutenção > Proteção na exibição Nó.

2. Verifique se o slot/porta em funcionamento no painel Grupo selecionado é exibido como Trabalhando/Ativo na seção Grupo selecionado (consulte a Figura 2).

9. Exclua um grupo de proteção em cada nó que suporte o intervalo ponto-a-ponto. Conclua estes passos:

1. Clique nas guias Provisioning > Protection na visualização Node.

2. Selecione o grupo de proteção que pretende eliminar e clique em Eliminar (ver Figura 8).

Figura 8: Excluir um grupo de proteção

3. Clique em Sim na caixa de mensagem de confirmação Excluir grupo de proteção.

Figura 9 - Excluir grupo de proteção

4. Repita as etapas (a) a (d) para excluir o grupo de proteção em cada extremidade do intervalo.

10. Verifique a fibra da porta de proteção em um nó final até a porta de proteção no outro nó final.

11. Crie terminações SONET Data Communication Channel (SDCC) nos slots de proteção anteriores que você observou na Etapa 8. No nó 1 e no nó 2, execute este procedimento:

1. Clique em Circuitos > DCC/GCC na exibição Nó (consulte a Figura 10).

Figura 10 - Criar terminações SDCC

2. Clique em Criar. A caixa de diálogo Create SDCC Terminations (Criar terminações SDCC) é exibida (consulte a Figura 11).

Figura 11 - Caixa de diálogo Create SDCC Terminations

3. Clique nas portas para terminação SDCC. Para selecionar mais de uma porta, pressione a tecla SHIFT ou CTRL.

4. Clique no botão de opção Definir como IS na área Estado da porta (consulte a seta A na Figura 11).

5. Verifique se a caixa de seleção Desativar OSPF no link DCC não está marcada (consulte a seta B na Figura 11).

6. Clique em OK (veja a seta C na Figura 11).

12. Para circuitos provisionados em um STS que agora faz parte da largura de banda de proteção (STSs 7 a 12 para um OC12 BLSR, STSs 25 a 48 para um OC-48 BLSR e STSs 97 a 192 para um OC-192 BLSR), exclua cada circuito. Consulte as anotações na lista de circuitos da Etapa 6.

Observação: a exclusão de circuitos pode afetar o serviço.

13. Selecione Provisioning > BLSR na exibição de rede e clique em Create BLSR (consulte a Figura 12).

Figura 12 - Criação de BLSR

14. Defina as propriedades de BLSR na caixa de diálogo Criação de BLSR (consulte a Figura 13).

- Tipo de toque: Escolha o tipo de anel BLSR, duas ou quatro fibras.

- Velocidade: Escolha a velocidade do anel BLSR

- ID do toque: Atribua uma ID de toque. O valor deve estar entre 0 e 9999.

- Tempo de reversão (reversão do toque ou reversão de span): Defina o tempo de passagem antes que o tráfego reverta para o caminho de trabalho original após um switch de toque. O valor padrão é 5 minutos.

Figura 13 - Atributos BLSR

15. Clique em Next. O gráfico de rede é exibido (consulte a Figura 14).

Figura 14 - Topologia BLSR

16. Clique duas vezes em uma linha de faixa BLSR no gráfico de rede. Se a linha de span for DCC conectada a outras placas BLSR que constituem um anel completo, as linhas ficarão azuis e o botão Finish será exibido. Se as linhas não formarem um anel completo, clique duas vezes em linhas de span até que um anel completo se forme.

17. Clique em Finish para concluir a criação de dois BLSR de fibra. O BLSR é exibido (consulte a Figura 15).

Figura 15 - Verificação da criação de 2 BLSR de fibra

18. Recrie os circuitos que você excluiu na etapa 12.

19. Na visualização de rede, clique em Circuitos. Na coluna Proteção, ambos os circuitos mostram 2F-BLSR (consulte a Figura 16). Antes da conversão, os dois circuitos mostram 1+1 (consulte a Figura 3).

Figura 16 - Circuitos

Informações Relacionadas

- Guia de procedimento do Cisco ONS 15454

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems