Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Obtenha um link na porta G1000-4

IXIA

Introduction

Este documento aborda alguns problemas de configuração que envolvem o controle de fluxo em placas G1000-4.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- O Cisco Catalyst C3500XL-C3H2S-M, Versão 12.0(5.4)WC(1) e o Cisco Catalyst 6509 (c6sup2_rp-DSV-M), Versão 12.1(8b)E11 foram testados com G1000-4 ONS 15454545550500000 4 versões 3.2 e 3.3.

- O G1000-2 ONS15327 Release 3.3 apresenta um comportamento semelhante, embora nenhum teste tenha sido realizado com o ONS 15327 para os fins deste documento.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Obtenha um link na porta G1000-4

Algumas características importantes dos recursos de controle de fluxo no G1000-4 incluem:

- A placa G1000-4 suporta apenas controle de fluxo assimétrico. Os quadros de controle de fluxo são enviados para o equipamento externo, mas nenhuma resposta do equipamento externo é necessária ou executada.

- Os quadros de controle de fluxo recebidos são descartados silenciosamente. Os quadros de controle de fluxo recebidos não são encaminhados para o caminho SONET, e a placa G1000-4 não responde aos quadros de controle de fluxo.

- Na placa G1000-4, você só pode ativar o controle de fluxo em uma porta quando a autonegociação de link também está habilitada nessa porta. Para obter mais informações, consulte os guias de instalação e atualização do Cisco ONS 15400 Series.

Devido às características mencionadas, a capacidade de autonegociação e controle de fluxo do link no dispositivo Ethernet conectado deve ser corretamente provisionada para autonegociação de link bem-sucedida e controle de fluxo no G1000-4. Sem controle de fluxo, pode ocorrer perda de tráfego se a taxa de tráfego de entrada for maior que a largura de banda do circuito por um período de tempo estendido.

É importante entender que a opção de controle de fluxo para a placa G1000-4 tem duas finalidades. Essa opção permite o controle de fluxo (assimétrico, pausa para o parceiro de link) e também a autonegociação para a porta. Embora o G1000-4 suporte apenas full-duplex, o processo de negociação ainda deve ocorrer se configurado na porta do switch. A autonegociação deve corresponder totalmente entre o G1000-4 e a porta do switch para obter um link.

Observação: se o switch estiver configurado para autonegociação, você deverá verificar a opção de controle de fluxo no G1000-4. Se a autonegociação estiver desabilitada no switch, você deverá desmarcar a opção de controle de fluxo no G1000-4 e configurar a porta do switch para full duplex.

Se as configurações de porta do switch G1000-4 e conectado forem deixadas nos valores padrão (autonegociação ativada), idealmente, as placas G1000-4 e o circuito relacionado não terão problemas para passar o tráfego. No entanto, nesta configuração, o controle de fluxo não funciona. Para que o controle de fluxo funcione, essa opção deve ser configurada no switch para corresponder ao G1000-4.

O controle de fluxo implementado pelo G1000-4 é assimétrico e envia apenas quadros de pausa para seu parceiro diretamente conectado. Os quadros de pausa recebidos pelo G1000-4 são descartados e não são ativados. Alguns switches Cisco Catalyst, os switches 3500 Series, por exemplo, simplesmente têm opções para assimétrico, simétrico e sem controle de fluxo. Seu controle de fluxo assimétrico é implementado da mesma forma que o G1000-4, com uma pausa para o parceiro de link, mas sem reação aos quadros de pausa recebidos. Você não pode simplesmente corresponder a essas duas opções de provisionamento. Você não pode simplesmente configurar o G1000-4 para enviar e não receber, e o Cisco Catalyst para enviar e não receber. Você pode obter um link, mas o controle de fluxo não funciona e o status da negociação G1000-4 mostra "Sem controle de fluxo". Antes do ONS15454 versão 3.3, o G1000-4 também não conseguia negociar o controle de fluxo com o Cisco Catalyst configurado para controle de fluxo simétrico. Novamente, um link é obtido, mas o controle de fluxo não funciona. "No Flow Control" (Sem controle de fluxo) está indicado no status de negociação G1000-4 no Cisco Transport Controller (CTC).

A capacidade de suportar o controle de fluxo no Cisco Catalyst 3500 Series e em switches semelhantes foi introduzida no ONS15454 Release 3.3. Nesse caso, o G1000-4 pode negociar o controle de fluxo com o Cisco Catalyst quando o Catalyst estiver configurado para controle de fluxo simétrico. A advertência aqui é que o G1000-4 ainda implementa controle de fluxo assimétrico como sempre fez. Com o Cisco Catalyst configurado dessa maneira, o status da negociação G1000-4 mostra "Controle de fluxo assimétrico" e envia quadros de pausa para o Catalyst enquanto o G1000-4 ignora e descarta qualquer item recebido.

Os switches Cisco Catalyst 6500 Series têm a opção de configurar o envio e recebimento de controle de fluxo independentemente um do outro. Se precisar de controle de fluxo, você deve habilitar essa opção no G1000-4 e exigir que o controle de fluxo receba ou que o controle de fluxo receba no 6500. As configurações de envio do controle de fluxo 6500 não fazem diferença se você pode obter um link e transmitir tráfego. Entenda que como o G1000-4 não reage aos quadros de pausa, o ideal é que o envio de controle de fluxo seja desativado.

Se o controle de fluxo estiver desmarcado no G1000-4, a velocidade sem negociação deve ser definida no 6509. Lembre-se, se você desmarcar o controle de fluxo no G1000-4, você também deve desativar a autonegociação. As configurações de controle de fluxo no 6500 são irrelevantes nessa situação, e os fluxos de tráfego não importam como essas opções são definidas. Deve entender-se que, uma vez que nenhum controlo de fluxo está funcional no G1000-4, o envio do controlo de fluxo e o recebimento do controlo de fluxo devem ser desativados.

Aqui estão alguns cenários que fornecem resultados sobre o provisionamento correto, bem como resultados de incompatibilidades de provisionamento:

Observação: se as propriedades da camada física estiverem definidas, o equipamento ainda não poderá estar ativado / ativado ou livre de alarmes sem um circuito que seja provisionado de ponta a ponta para cada placa G de terminação e porta.

1. FC (padrão) em G1000-4 (3.2, 3.3) e autonegociação em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo verificado Cat3500A: Autonegociação, sem fluxo

G Series Card B: Controle de fluxo verificado Cat3500B: Autonegociação, sem fluxo

Circuito provisionado em 15454A G1000-4/porta 1 a 15454B G1000-4/porta 1

Resultado= Sem alarmes na 15454, tráfego e portas ativadas, sem controle de fluxo.

2. FC (padrão) em G1000-4 (3.2, 3.3) e autonegociação em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo verificado Cat3500A: Autonegociação, Asym.

G Series Card B: Controle de fluxo verificado Cat3500B: Autonegociação, Asym.

Circuito provisionado em 15454A G1000-4/porta 1 a 15454B G1000-4/porta 1

Resultado= Sem alarmes na 15454, tráfego e portas ativadas, sem controle de fluxo.

3. FC (padrão) em G1000-4 (3.2) e autonegociação em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo verificado Cat3500A: Autonegociação, Sym.

G Series Card B: Controle de fluxo verificado Cat3500B: Autonegociação, Sym.

Circuito provisionado em 15454A G1000-4/porta 1 a 15454B G1000-4/porta 1

Resultado= Sem alarmes na 15454, tráfego e portas ativadas, sem controle de fluxo.

4. FC (padrão) em G1000-4 (3.3) e autonegociação em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo verificado Cat3500A: autonegociação, Sym.

G Series Card B: Controle de fluxo verificado Cat3500B: autonegociação, Sym.

Circuito provisionado em 15454A G1000-4/porta 1 a 15454B G1000-4/porta 1

Resultado= Sem alarmes na 15454, tráfego e portas ativadas, Asym. controle de fluxo.

5. FC desmarcado em G1000-4 (3.2, 3.3) e autonegociação em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo desmarcado Cat3500A: autonegociação, sem fluxo

G Series Card B: Controle de fluxo desmarcado Cat3500B: autonegociação, sem fluxo

Circuito provisionado em 15454A G1000-4/porta 1 a 15454B G1000-4/porta 1

Resultado= Sem alarmes em 15454, tráfego e portas de switch inoperantes.

6. FC desmarcado em G1000-4 (3.2, 3.3) e autonegociação desabilitado em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo desmarcado Cat3500A: Sem autonegociação, sem fluxo

G Series Card B: Controle de fluxo desmarcado Cat3500B: Sem autonegociação, sem fluxo

Circuito provisionado em 15454A G1000-4/porta 1 a 15454B G1000-4/porta 1

Resultado= Sem alarmes, tráfego e portas ativadas, sem controle de fluxo.

7. FC (padrão) em G1000-4 (3.2, 3.3) e autonegociação em switches 3500.

Placa série G A: Controle de fluxo verificado Cat3500A: autonegociação, Sym.

G Series Card B: Controle de fluxo verificado Cat3500B: autonegociação, Sym.

Nenhum circuito provisionado em 15454 G1000-4s.

Resultado= Sem alarmes em 15454, tráfego e portas de switch inoperantes.

Observação: o módulo G1000-4 não pode negociar automaticamente com um Cisco Catalyst 6500 que executa a versão 7.1.2 e usa o módulo gig-e de 8 portas ou o módulo supervisor-1A. Esse problema não existe em versões do Catalyst OS (CatOS) anteriores à 7.1.2. Supervisor-2 e o módulo gig-e de 16 portas não são afetados com nenhuma versão do CatOS. O CatOS 7.1.2 afeta todas as versões de software ONS que suportam o G1000-4. O G1000-4 pode negociar automaticamente com estes:

- Riverstone RS3000

- Cisco 2948G-L3

- Cimeira Extreme 48

- Cabo SSR

- Catalyst 6500, todas as versões anteriores à 7.1.2 em todos os módulos

- Catalyst 6500 7.1.2 com Supervisor-2 e somente o módulo gig-e de 6 portas

Para obter mais informações, consulte o bug da Cisco ID CSCdy24967.

IXIA

Se você conectar o equipamento de teste IXIA, deverá configurá-lo corretamente para suportar o controle de fluxo assimétrico. Você precisa alterar essas configurações no IXIA:

- Nas configurações de porta/controle de fluxo, desative "Enable Flow Control Receive" (Ativar recebimento de controle de fluxo).

- Habilitar autonegociação, com "pode enviar e/ou receber (simétrico ou assimétrico)".

- Depois de fazer isso, o campo 15454 Provisioning / Negotiation Status mostra "Asym. Controle de fluxo".