Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de fiação BITS

Temporização de BITS em loop

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as informações de cabeamento do Building Integrated Timing Supply (BITS) e apresenta um caso para a configuração de temporização do BITS em loop no Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- Padrões principais de telecomunicações GR

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de fiação BITS

Cada chassi ANSI tem duas portas BITS de entrada (1 e 2) e duas portas BITS de saída (1 e 2). Dois pinos são atribuídos para cada sinal de clock, como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: Gráfico de fiação de BITS

Dispositivo externo

Função

Contato

Ponta ou Toque

BITS 1

OUT

A3

ANEL

OUT

B3

Dica

IN

A4

ANEL

IN

B4

Dica

BITS 2

OUT

A1

ANEL

OUT

B1

Dica

IN

A2

ANEL

IN

B2

Dica

Um conector T1/E1 padrão contém 8 pinos com 4 fios (1, 2, 4 e 5) ativos. O tipo de dispositivo (DCE ou DTE) define os pinos T1 como mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Saída de pino T1

Pino #

Nome

DCE (rede)

DTE (Cliente)

1

R

Anel tx

anel RX

2

T

Ponta Tx

Ponta Rx

4

R1

anel RX

Anel tx

5

T1

Ponta Rx

Ponta Tx

Nota: Aqui está a chave dos termos na Tabela 2:

- Tx: Transmite de um dispositivo de terminação.

- RX: Recebe um dispositivo de terminação.

- Tip: Positivo (+).

- ANEL: Negativo (-).

Ao conectar um DCE a um DTE (uma configuração típica), você deve usar um cabo direto. Caso contrário, você precisará de um cabo cruzado. Por exemplo, você precisa de um cabo cruzado para conectar um DTE a outro DTE, de modo que uma Dica Tx se comunique com uma Dica Rx, e uma Tx Ring se comunica com um Rx Ring. Nesse cabo, o pino 1 de um conector termina sempre no pino 4 do outro conector e o pino 2 de um conector termina sempre no pino 5 do outro conector.

A Cisco recomenda cabo de par trançado blindado #22 ou #24 AWG tipo 100 ohm. Os cabos de par trançado blindado Categoria 5 atendem a esse critério. Usar condutores sólidos para embalagem firme. Além disso, a linha de provisão é criada corretamente para minimizar problemas relacionados ao cabo.

RJ-48C e RC-45 são dois conectores comuns que você pode usar para terminação T1. Ambos têm oito pinos.

A temporização das conexões T1/E1 envolve dados simplex, que se refere à comunicação unidirecional da fonte de temporização para o receptor. Portanto, você só precisa de dois fios para cada sinal de temporização. Para garantir que a porta não fique inativa, o provedor pode provisionar um loopback interno para a porta. Para conectar o relógio BITS ao BITS Em pinos, conecte o anel ao anel e a ponta à ponta. Por exemplo, para BITS1 In, você deve conectar o pino 1 ao A4 e o pino 2 ao B4.

Para o chassi ETSI, quatro conectores coaxiais em miniatura fornecem duas entradas e duas saídas. Você pode encontrá-los na placa MIC-C/T/P do slot 24 no FMEC. Os dois conectores superiores são para BITS 1 (entrada à esquerda e saída à direita) e os dois conectores inferiores são para BITS 2 (entrada à esquerda e saída à direita). O cabo é um cabo coaxial de 75 ohms com um conector coaxial miniatura 1.0/2.3.

Temporização de BITS em loop

Um modo de temporização mista usa entradas externas e de linha como referências. O perigo com a temporização mista é o potencial para loops de temporização. Como uma alternativa à temporização mista, você pode usar a saída de BITS que deriva de uma linha óptica como uma entrada para um BITS secundário. Há várias maneiras de cabear e provisionar a temporização de BITS em loop (consulte a Figura 1 para obter um exemplo).

Figura 1 - Circuito de temporização ONS 15454

Observação: o uso da configuração de BITS em loop não impede loops de temporização. Use o mesmo cuidado do provisionamento do modo misto.

Conecte um dos dois BITS Out (BITS 1 Out) diretamente ao segundo BITS In pins (consulte a Figura 2).

Figura 2: Uma configuração de BITS com loop de exemplo

O pino de fio A3 é para o pino A2 e o pino B3 é para o pino B2. BITS de Fio 1 Entrada conforme discutido anteriormente.

Provisão BITS 2 In como segunda referência externa, para além do BITS do dispositivo BITS ligado (a referência primária). Da mesma forma, cabeamento e provisão NE1 e NE2.

O NE4 deriva a temporização primária do NE1 e a temporização secundária do NE3. NE3 deriva o tempo principal de NE2 e o tempo secundário de NE4. Habilite o Source Specific Multicast (SSM) em todos os nós.

Para ativar a Saída de BITS, provisione duas linhas como fontes de temporização para a Saída de BITS 1. No NE1, uma porta no slot 12 é a origem primária e uma porta no slot 6 é a origem secundária. No NE2, o slot 6 é a origem primária e o slot 12 é a origem secundária.

A Tabela 3 mostra as informações de provisionamento de temporização para todos os quatro nós.

Tabela 3 - Informações de provisionamento de cronometragem

Dispositivo

Modo de cronometragem

Preliminar

Secundário

Terceiro

BITS 1 Saída Primária

BITS 1 Out Secondary

NE1

Externos

BITS 1 Entrada

BITS 2 de

Interno

12

6

NE2

Externos

BITS 1 Entrada

BITS 2 de

Interno

6

12

NE3

Linha

6

12

Interno

-

-

NE4

Linha

12

6

Interno

-

-

Você pode analisar pelo menos três cenários de falha para esse esquema de tempo, conforme explicado aqui:

- Cenário 1: Falha na origem 1 do BITS

Quando a origem 1 do BITS falha, o NE1 comuta para o BITS 2, que é derivado do slot 12 e, portanto, da origem 2 do BITS. Não há nenhum switch de temporização em nenhum outro nó.

- Cenário 2: A origem 1 do BITS e a origem 2 do BITS falham

Quando a origem 2 do BITS também falha após a falha da origem 1 do BITS, o NE2 entra no modo de holdover, porque o NE2 recebe o DUS dos slots 6 e 12. Todos os quatro nós são cronometrados do oscilador interno de NE2.

- Cenário 3: A origem 1 do BITS e o link entre NE1 e NE2 falham

Quando a origem 1 do BITS falha e o link entre NE1 e NE2 falha depois disso, NE1 entra no modo de Holdover porque NE1 recebe DUS do slot 6. O NE4 comuta para a origem secundária do NE3 e remove o DUS que o NE1 recebe. Portanto, o NE1 pode mudar para BITS 2 In.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems