Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Arquivo de configuração de inicialização

Configuração mínima do software Cisco IOS para placas ML-Series

Carregar a configuração mínima

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como carregar a configuração mínima do Cisco IOS® Software em placas de várias camadas (ML) através do Cisco Transport Controller (CTC) no Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- Placas Ethernet Cisco ONS 15454 ML-Series

- Cisco IOS Software

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 4.1.3 e posterior

- Placa ML-Series (incluída como parte da versão ONS 4.1.3)

- Software Cisco IOS versão 12.1(19)EO1 e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Arquivo de configuração de inicialização

Para funcionar além da configuração padrão quando a placa ML-Series é redefinida, a placa precisa de um arquivo de configuração de inicialização que contenha uma configuração mínima. Se não houver nenhum arquivo de configuração de inicialização na memória flash TCC+/TCC2, a placa será inicializada com uma configuração padrão. Nesse caso, você não pode estabelecer uma conexão Telnet com a placa até carregar um arquivo de configuração de inicialização na Placa ML-Series. Você só pode acessar a placa por meio da porta de console.

Você pode configurar manualmente o arquivo de configuração de inicialização através da porta de console serial e do modo de configuração CLI do Cisco IOS. Como alternativa, você pode usar um exemplo de arquivo de configuração de inicialização fornecido pelo Cisco IOS. Você pode carregar o arquivo de configuração de exemplo através do CTC.

Configuração mínima do software Cisco IOS para placas ML-Series

Para acessar as placas ML-Series, você pode usar o arquivo de configuração de exemplo para carregar a configuração mínima do IOS. Se você tentar acessar a placa ML-Series sem a configuração mínima do IOS, esta mensagem de erro será exibida:

Password required, but none set.

Para acessar a configuração mínima do IOS para a placa ML-Series, defina a senha:

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

Carregar a configuração mínima

Conclua estes passos para carregar a configuração mínima:

1. Clique com o botão direito do mouse na placa série ML e selecione IOS startup config no menu de atalho (consulte a Figura 1).

Figura 1: Configuração de inicialização do IOS

Figura 2: Selecionar local -> TCC

2. Na caixa de diálogo exibida, clique no botão Local -> TCC (consulte Figura 2).

A caixa de diálogo Abrir é exibida (consulte a Figura 3).

Figura 3: Caixa de diálogo Abrir

3. Navegue até o arquivo de configuração chamado config.txt, que contém a configuração mínima do IOS para a placa ML-Series.

4. Clique em Abrir.

Você recebe um prompt para confirmar a ação (consulte a Figura 4).

Figura 4: Confirmar a ação

5. Clique em Sim.

A caixa de diálogo Transferência bem-sucedida é exibida (consulte a Figura 5).

Figura 5: Transferência bem-sucedida

Essa mensagem indica que a configuração mínima do IOS foi carregada com êxito.

6. Click OK.

7. Recarregue a placa ML-Series.

Informações Relacionadas

- Configuração inicial: Guia de recursos e configuração do software da placa Ethernet multicamada Cisco ONS 15454 SONET/SDH série ML, versão 4.1.x

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems