Contents

Introdução ao utilitário profissional óptico

Instantâneo do utilitário:

Recursos suportados

Calculadora de energia composta

Net Composite power (Alimentação composta em rede) Muda quando alguns canais são adicionados/removidos.

Conversão direta para vários parâmetros.

Calculadora de energia composta

Net Composite power (Alimentação composta em rede) Muda quando alguns canais são adicionados/removidos.

Conversão direta para vários parâmetros.

Introdução ao utilitário profissional óptico

Este utilitário servirá como requisito prático de calculadora/conversão para profissionais ópticos que lidam especialmente com tecnologias DWDM/Fotônica.

Este utilitário é compatível com o Windows e o Mac à medida que é desenvolvido no java.O Java 8 é necessário para iniciar esta ferramenta.

A funcionalidade Calcular e Redefinir é adicionada com a ferramenta para reinicializar valores junto com exit para fechar .

Instantâneo do utilitário:

Recursos suportados

- Calculadora de energia composta

- Net Composite power (Alimentação composta em rede) Muda quando alguns canais são adicionados/removidos.

- Conversão direta para vários parâmetros.

Calculadora de energia composta

Sempre precisamos calcular a potência composta para os canais multiplexados como multiplexação óptica seguindo a lei aditiva e subtrativa da distribuição de energia óptica. A seção a seguir será usada para cálculo.

Nesta seção, estamos usando a seguinte fórmula:-

Pcomposto = Pchannel + 10logN - Perda por inserção

(onde N é o número de canais)

Podemos excluir a perda de inserção se não a exigirmos. Preencha a caixa de texto com Zero.

Net Composite power (Alimentação composta em rede) Muda quando alguns canais são adicionados/removidos.

A mudança de energia pode ser quantificada como a proporção entre o número de canais no ponto de referência depois que os canais são adicionados ou descartados e o número de canais nesse ponto de referência anteriormente. Podemos considerar a energia composta aqui e cada canal com a mesma potência óptica em dBm.

Assim, sempre que adicionamos ou excluímos o número de canais de um MUX/DEMUX/FILTER/WSS, as seguintes equações definem a nova potência alterada.

Para o caso em que os canais são adicionados (como ilustrado no lado direito da Figura 1 ):

where:

A é o número de canais adicionados

U é o número de canais inalterados

Para o caso em que os canais são descartados (conforme ilustrado no lado esquerdo da Figura 1):

where:

D é o número de canais descartados

U é o número de canais inalterados

Figure 1

Por exemplo:

- a adição de 7 canais com um canal sem perturbações dá uma mudança de potência de +9 dB;

- a queda de 7 canais com um canal sem perturbações dá uma mudança de potência de -9 dB;

- a adição de 31 canais com um canal sem perturbações dá uma variação de potência de +15 dB;

- a queda de 31 canais com um canal sem perturbações dá uma variação de potência de -15 dB;

Conversão direta para vários parâmetros.

Esta seção consiste nas seguintes conversões:-

- dBm a mW

- mw para dBm

- THz a nm

- nm para THz

- Taxa de acoplamento à perda de inserção introduzida valor de decibéis (Toque em % para IL)

- Espaçamento do canal para espaçamento do comprimento de onda.

O utilitário está disponível nos formatos .jar e .zip.

https://cisco.app.box.com/s/4skbg2xa7blpljjvrv7jdnuuv5bliax1