Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Tarefas a serem executadas

Configurar

Configuração

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Seu provedor de serviços de Internet (ISP) atribuiu um bloco de endereços IP públicos à sua LAN, mas você não recebeu um único endereço IP público para a interface ATM no roteador Cisco Digital Subscriber Line (DSL). Para permitir que todos os seus usuários internos acessem a Internet usando este bloco de endereços IP, você deve seguir as tarefas descritas abaixo.

Tip: Consulte a Configuração Passo a Passo do RFC1483 Routing com um Bloco de Endereços IP Estáticos se não estiver familiarizado com como configurar dispositivos Cisco e quiser seguir uma configuração passo a passo.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Tarefas a serem executadas

- Projete um esquema de endereçamento IP para sua LAN privada.

- Configure um endereço IP e uma máscara de sub-rede na interface Ethernet do Cisco DSL Router.

- Configure a interface ATM (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL) do Cisco DSL Router com um circuito virtual permanente (PVC) e encapsulamento ATM.

- Configure cada PC host com um endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor(es) DNS (Domain Name System).

Para DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Como alternativa, se desejar que o Cisco DSL Router atribua os endereços IP dinâmicos dos seus clientes de PC, configure cada PC para obter um endereço IP e um servidor DNS automaticamente via DHCP.

Observação: quando uma interface ATM é configurada com ip unnumbered ethernet0, a configuração de Network Address Translation (NAT) não é suportada.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Configuração

Tip: Consulte a Configuração Passo a Passo do RFC1483 Routing com um Bloco de Endereços IP Estáticos se não estiver familiarizado com como configurar dispositivos Cisco e quiser seguir uma configuração passo a passo.

Roteador Cisco DSL com um bloco de endereços IP estáticos

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface atm0.1 point-to-point

ip unnumbered ethernet0

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

ip route <default gateway to isp> 255.255.255.255 atm0.1

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Consulte Troubleshooting RFC1483 Routing se o serviço ADSL não funcionar corretamente.

Informações Relacionadas

- Opções de implementação de roteamento RFC1483

- Configuração e Guia de Troubleshooting do Cisco DSL Router

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems