Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Perfis RADIUS

Verificar

Troubleshoot

O que é um recurso SSD 2.5.1 de início de sessão único?

O que preciso saber antes de configurar o SSG e o SSD?

O que fazer depois que a sessão de PPPoA é iniciada, mas antes de ser estabelecido um logon de SSD?

Como faço para testar o recurso de início de sessão único no SSD?

Como eu executo a depuração SSD?

Exemplo de saída de depuração

Saída NRP1

Saída do concentrador de acesso L2TP (LAC)

Saída LNS

Informações Relacionadas

Introduction

A configuração de exemplo descrita neste documento mostra um cliente remoto que acessa uma rede do Provedor de Serviços Internet (ISP) usando o Protocolo Ponto a Ponto sobre o Modo de Transferência Assíncrona (PPPoA - Point-to-Point Protocol over Asynchronous Transfer Mode).

O cliente remoto deseja acessar um serviço L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) usando o SSG/SSD (Service Selection Gateway/Service Selection Dashboard) de Camada 3. O serviço L2TP é representado na configuração com um endereço IP de host 15.15.15.5. Usando o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), o Cisco 677 fornece um endereço IP para o PC de um pool de endereços IP de 10.0.0.2 a 10.0.0.254, com uma máscara de 255.255.255.0. Além disso, a Port Address Translation (PAT) está habilitada no Cisco 677.

Há três testes para esta configuração de exemplo:

- As depurações relacionadas ao SSG durante diferentes etapas do logon de serviço pelo cliente remoto.

- O recurso SSD 2.5.1 de logon único.

- Habilitando a depuração SSD.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Software Cisco C6400R (C6400R-G4P5-M), versão 12.1(5)DC1

- Software Cisco 7200 (C7200-IS-M), versão 12.2(1)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

- LAC Cisco 6400 (airelle_nrp3)

- LNS Cisco 7204 (nome de host anterior)

- Cisco 677

LAC Cisco 6400 (airelle_nrp3)

Building configuration...

Current configuration : 125008 bytes

!

! Last configuration change at 02:11:30 UTC Mon Jun 18 2001

! NVRAM config last updated at 00:43:51 UTC Mon Jun 18 2001

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname arielle_nrp3

!

boot system tftp c6400r-g4p5-mz.121-5.DC1 172.17.247.195

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman group radius

aaa nas port extended

enable password ww

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

no ip finger

no ip domain-lookup

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

!

ssg enable

ssg default-network 10.200.56.0 255.255.255.0

ssg service-password cisco

ssg radius-helper auth-port 1645 acct-port 1646

ssg radius-helper key cisco

ssg next-hop download nxthoptbl cisco

ssg bind direction downlink Virtual-Template66

ssg service-search-order remote local

!

!

interface Loopback3

ip address 200.200.200.1 255.255.255.252

!

!

interface ATM0/0/0.61 point-to-point

description LAC L2TP connection to Ior

ip address 14.14.14.6 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

!

interface ATM0/0/0.5555 multipoint

pvc 66/66

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template66

!

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

!

interface Ethernet0/0/0

ip address 3.0.0.2 255.255.255.0

no ip mroute-cache

shutdown

tag-switching ip

!

interface FastEthernet0/0/0

ip address 10.200.56.6 255.255.255.0

no ip mroute-cache

half-duplex

!

!

interface Virtual-Template66

ip unnumbered Loopback3

peer default ip address pool ayman

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip local pool ayman 212.93.193.114 212.93.193.126

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 212.93.193.114

!

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

login authentication tty

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password ww

login authentication tty

!

end

LNS Cisco 7204 (nome de host anterior)

Building configuration...

Current configuration : 6769 bytes

!

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname ior

!

boot system flash c7200-is-mz.122-1.bin

logging buffered 16384 debugging

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman local

aaa nas port extended

enable password 7 03134C

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

clock timezone GMT+1 1

clock summer-time PDT recurring

ip subnet-zero

no ip source-route

ip cef

!

!

no ip finger

ip tcp window-size 8192

ip ftp username tftp

ip ftp password 7 061118

ip host rund 172.17.247.195

ip host PAGENT-SECURITY-V3 57.63.30.76 95.26.0.0

!

!

!

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 24

terminate-from hostname nap

local name cairo

l2tp tunnel password 7 052827261363

!

!

interface Loopback1

ip address 212.93.194.5 255.255.255.252

!

interface Loopback2

ip address 15.15.15.5 255.255.255.252

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.200.56.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-multipoint

no ip mroute-cache

load-interval 60

duplex half

no cdp enable

!

interface ATM2/0

no ip mroute-cache

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

no atm ilmi-keepalive

!

!

!

!

!

interface ATM2/0.61 point-to-point

description L2TP tunnel link

ip address 14.14.14.5 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM2/0.5555 multipoint

pvc 55/55

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template24

!

!

!

interface Virtual-Template24

ip unnumbered Loopback1

peer default ip address pool SSG-L2TP

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

network 15.15.15.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

!

ip route 212.93.193.112 255.255.255.252 14.14.14.6

ip local pool SSG-L2TP 212.93.197.114 212.93.197.126

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

transport input none

line aux 0

password 7 021113

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

line vty 5 15

!

end

!

Você deve redefinir o Cisco 677 para sua configuração padrão antes de implementar a nova configuração. Para restaurar a configuração padrão, use o comando set nvram erase; por exemplo:

cbos#set nvram erase

Erasing running configuration.

You must use "write" for changes to be permanent.

cbos#write

NVRAM written.

cbos#reboot

A ativação do recurso de servidor DHCP no Cisco 677 Broadband Operating System (CBOS) cria automaticamente um pool chamado "pool0" e atribui uma sub-rede de 10.0.0.0 com uma máscara de 255.255.255.0. Por padrão, o endereço IP da interface Ethernet Cisco 677 recebe o endereço de 10.0.0.1, e o "pool0" é então capaz de alugar endereços IP entre 10.0.0.2 e 10.0.0.254 para os clientes/PC da LAN local.

Cisco 677

!--- This configuration must be done !--- after NVRAM has been erased.

set ppp wanipcp 0.0.0.0

set ppp wan0-0 login hisham

set ppp wan0-0 passward hisham

set dhcp server enabled

set nat enabled

set int wan0-0 close

set int wan0-0 vpi 1

set int wan0-0 vci 60

set int wan0-0 open

write

reboot

Perfis RADIUS

Os seguintes perfis de serviço de usuário de discagem remota (RADIUS) são para o usuário remoto e para os serviços.

- Perfil do usuário remoto

- Perfil de viagem de grupo de serviço

- Perfil das cidades do grupo de serviços

- Perfil do serviço cairo.com

- Perfil da Tabela de Próximos Saltos

Perfil do usuário remoto

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u hisham

User Profile Information

user = hisham{

profile_id = 119

profile_cycle = 11

member = ayman

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=hisham

}

reply_attributes= {

6=2

7=1

9,250="GTravelling"

}

}

}

Perfil de viagem de grupo de serviço

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u Travelling

User Profile Information

user = Travelling{

profile_id = 165

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="IMiddle East"

9,250="GCities"

}

}

}

Perfil das cidades do grupo de serviços

User Profile Information

user = Cities{

profile_id = 167

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="ICairo"

9,250="Ncairo.com"

}

}

}

Perfil do serviço cairo.com

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u cairo.com

User Profile Information

user = cairo.com{

profile_id = 144

profile_cycle = 17

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,1="vpdn:tunnel-id=nap"

9,1="vpdn:l2tp-tunnel-password=CAIRO"

9,1="vpdn:tunnel-type=l2tp"

9,1="vpdn:ip-addresses=15.15.15.5"

9,251="Ocairo.com"

9,251="R15.15.15.4;255.255.255.252"

9,251="TT"

9,251="IEgyptian Capital"

9,251="Gcairo.com_key"

}

}

}

Perfil da Tabela de Próximos Saltos

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u nxthoptbl

User Profile Information

user = nxthoptbl{

profile_id = 168

profile_cycle = 2

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,253="Gcairo.com_key;14.14.14.5"

}

}

}

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

O que é um recurso SSD 2.5.1 de início de sessão único?

Este recurso se aplica a um servidor SSD. Quando o servidor SSD não consegue localizar um objeto de anfitrião no respectivo banco de dados de cache para um cliente remoto que envia tráfego HTTP, envia uma solicitação de acesso ao SSG. Se o SSG tiver um objeto de host, ele enviará uma mensagem de aceitação de acesso ao SSD. O usuário pode então conceder acesso aos serviços.

Se não houver nenhum objeto de host no SSD ou no SSG, o usuário deve autenticar no SSD com procedimentos normais de autenticação de logon SSD.

O que preciso saber antes de configurar o SSG e o SSD?

Antes de configurar SSD ou SSG, é necessário verificar o seguinte:

- SSD, SSG e Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) estão em execução, e todas as entidades de rede podem efetuar ping entre si.

- O usuário remoto pode fazer ping em qualquer host na rede padrão (SSG, SSD, AAA) antes de fazer logon no servidor SSD.

- O provedor de acesso à rede (NAP), neste caso o Cisco 6400 NRP1, pode fazer ping na rede de destino do serviço.

- O cliente remoto não pode fazer ping na rede de destino do serviço remoto.

O que fazer depois que a sessão de PPPoA é iniciada, mas antes de ser estabelecido um logon de SSD?

Depois que todos os comandos SSG forem configurados, você deverá verificar se a tabela do próximo salto para os serviços do usuário foi baixada com êxito. Emita o comando show ssg binding.

arielle_nrp3# show ssg binding

cairo.com_key        -> 14.14.14.5 (NHT)

arielle_nrp3# show ssg next-hop

Next hop table loaded from profile nxthoptbl:

cairo.com_key        -> 14.14.14.5

End of next hop table.

Verifique se todas as ligações de direção estão ativas no SSG.

arielle_nrp3# show ssg direction

Virtual-Template66: Downlink

!--- You can verify this by enabling debug ssg ctrl-events after the !--- remote user tries to initiate its PPPoA session to access the NRP.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Handling PPP logon for user hisham.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Locate/create SSG sub-block from/for Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Checking for old HostObject in the sub-block.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN:  SSG: pppterm: NO extra data for PPP logon

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Authenticating user hisham for PPP logon.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for the PPP user hisham.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: PPP logon for user hisham is accepted.

The link is Virtual-Access3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Bind the HostObject to Virtual-Access3.

!--- Downlink binding success.

Jun 18 02:13:12.867: SSG-CTL-EVN: IPCP is up. Locate SSG sub-block from Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Locate HostObject from the sub-block.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Set Host IP 212.93.193.114.

!--- Host object is created.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Host Mac Address lookup failed

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Activate the HostObject.

Link=Virtual-Access3

!--- Host object is active.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_ip_up:

03:49:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access3,

changed state to up

Quando um cliente está iniciando uma sessão HTTP para o servidor SSD, o usuário vê a página inicial de logon do servidor SSD.

Observação: lembre-se de iniciar a operação do servidor SSD emitindo o comando UNIX shell root@crazyball[/export/home/ssd251/ssd]startSSD.sh.

Como faço para testar o recurso de início de sessão único no SSD?

1. Configure o parâmetro (REAUTHENTICATE=off) no arquivo dashboard.conf. O valor padrão é REAUTHENTICATE=on.

2. Faça logon em qualquer página da Web no SSD. Por exemplo, enquanto estiver conectado à página inicial do serviço cairo.com, feche o navegador e abra-o novamente com http://10.200.56.40:8080.

O objeto de host no SSD ainda está no cache, portanto, você deve conseguir fazer logon novamente na página de serviço do SSD na qual estava conectado anteriormente. O comportamento padrão é autenticar novamente no SSD; ou seja, você precisa acessar a página inicial de login do SSD.

Como eu executo a depuração SSD?

1. Digite https://10.200.56.40:8443/log na barra de endereços do navegador.

2. Clique em Set Option. Todas as depurações selecionadas são executadas e a saída é registrada em um arquivo de log. O formato do nome do arquivo de log é yy_mm_dd.request.log.

3. Navegue até o diretório no servidor SSD onde os arquivos de log residem.

4. Usando um editor UNIX, abra o arquivo /export/home/ssd251/ssd/logs]vi yy_mm_dd.request.log para exibir a saída de depuração.

Exemplo de saída de depuração

Saída NRP1

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

Radius protocol debugging is on

Just before the SSD logon, the output of these debugs are :

Jun 18 23:30:08.414:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:09.530:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:11.142:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:11.494:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:12.482:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:13.310:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:14.462:

Jun 18 23:39:39.610: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.642: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.642:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.646: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.674:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.682:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.698: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.742: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.477: RADIUS: Initial Transmit  id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 58

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 1 8 68697368

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 2 18 31B0CDC2

Jun 19 00:39:17.481: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: Received from id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 70

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 6 6 00000002

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 7 6 00000001

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 20 00000009FA0E4754

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 18 00000009FA0C4742

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: saved authorization data for user 61E73934 at

61E72A58

Jun 19 00:39:17.481: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for host

212.93.193.114.

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: Account logon is accepted

(212.93.193.114,hisham).

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

!--- No Services are active yet.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

The following output also results from the debug commands that are turned on before the SSD logon.

Jun 19 02:06:39.529:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:40.789:

SSG-DATA:CEF-MulticastDest=1(AT0/0/0.61:14.14.14.5->224.0.0.10)

Jun 19 02:06:41.581:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:42.509:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:43.313:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.313: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:06:43.349:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.353:

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

!--- Message server IP & port adddress, and TCP port used. !--- This is configured in the dashboard.conf file.

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3#

Neste ponto, o usuário não fez logon em nenhum serviço. O cliente vê o Oriente Médio, o Cairo, depois a capital egípcia na lista de serviços na página da Web do SSD. Depois que o cliente clicar em Egyptian Capital, os campos de nome de usuário e senha serão exibidos na página. Nenhum serviço ativo foi associado ao cliente ainda. O nome de usuário e a senha que o cliente fornece para obter acesso ao serviço cairo.com devem corresponder àqueles configurados pelo Servidor de Rede L2TP (LNS). Nessa configuração, o LNS está autenticando os usuários localmente. O nome de usuário é ayman@cairo.com e a senha é ayman.

Saída do concentrador de acesso L2TP (LAC)

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

VPN:

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

Radius protocol debugging is on

Jun 19 02:34:48.121:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:48.157:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:49.681:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.685: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.717:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-PAK: Received Packet:

sIP=10.200.56.40 sPort=37638 dIP=10.200.56.6 dPort=1645

Jun 19 02:34:49.777:    header: code=1, id=19, len=102,

auth=3F53BB3F2939DAA1E5D9435792491CD3

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=1, len=17, val=ayman@cairo.com

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=2, len=18, val=(89)(C4)/}(BB)(8F)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=6, len=6, val=(00)(00)(00)(02)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=26, len=23,

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-EVN: Downloading service profile for service

cairo.com.

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: ustruct sharecount=1

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: Initial Transmit  id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 67

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 1 11 63616972

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 2 18 51CF64B7

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.785: RADIUS: Received from id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 275

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 27 0000000901157670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 40 0000000901227670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 30 0000000901187670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 37 00000009011F7670

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_disc_cause: termCause=1026

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ssg_l2tp_disc_routine:

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: Checking service mode.

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: ServiceLogon: Enqueue request of service

cairo.com

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 02:34:49.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: cairo.com

!--- A service is active.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3# show ssg service cairo.com

------------------------ ServiceInfo Content -----------------------

Uplink IDB:

Name: cairo.com

Type: TUNNEL

Mode: CONCURRENT

Service Session Timeout: 0 seconds

Service Idle Timeout: 0 seconds

Authentication Type: CHAP

Next Hop Gateway Key: cairo.com_key

DNS Server(s):

TunnelId: nap

TunnelPassword: CAIRO

HomeGateway Addresses: 15.15.15.5

Included Network Segments:

15.15.15.4/255.255.255.252

Excluded Network Segments:

ConnectionCount 1

Full User Name not used

Domain List: cairo.com;

Active Connections:

1   : RealIP=212.93.197.114, Subscriber=212.93.193.114

------------------------ End of ServiceInfo Content ----------------

Na saída acima, RealIP é o endereço IP fornecido pela rede de serviço ao hisham do usuário. O campo do assinante mostra o hisham do usuário do endereço IP fornecido pela rede de acesso SSG NRP.

arielle_nrp3# show ssg connection 212.93.193.114 cairo.com

------------------------ ConnectionObject Content -----------------------

User Name: ayman@cairo.com Owner

Host: 212.93.193.114 Associated Service: cairo.com Connection State: 0 (UP) Connection

Started since: 02:34:51.000 UTC Tue Jun 19 2001 User last activity at: 02:34:51.000

UTC Tue Jun 19 2001 Connection Real IP: 212.93.197.114 L2TP VIDB: Virtual-Access4

L2TP Session Key: 0 Connection Traffic Statistics: Input Bytes = 0 (HI = 0), Input

packets = 0 Output Bytes = 0 (HI = 0), Output packets = 0

Saída LNS

ior# show debugging VPN

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 0, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse SCCRQ

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 2, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Protocol Ver 256

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 3, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Framing Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 4, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Bearer Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: Parse  AVP 6, len 8, flag 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: I SCCRQ, flg TLS, ver 2, len 128, tnl 0, cl 0, ns 0, nr 0

C8 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00

00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 0A 00 00

00 03 00 00 00 00 80 0A 00 00 00 04 00 00 00 ...

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2TP: I SCCRQ from nap tnl 13552

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: Got a challenge in SCCRQ, nap

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: New tunnel created for remote nap,

Informações Relacionadas

- Suporte à tecnologia Cisco DSL

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems