Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Requisitos de hardware

Requisitos de software

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Os Cisco 1700, 2600 e 3600 Series Routers suportam WAN Interface Card (WIC) de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Todas as três plataformas estão configuradas da mesma forma, mas há diferenças no hardware e na versão do software Cisco IOS® necessárias para cada uma. Neste documento, o Cisco 1700/2600/3600 é chamado de "Cisco ADSL WIC".

Este exemplo de configuração mostra uma WIC ADSL Cisco configurada com roteamento AAL5SNAP e terminando em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). O Cisco ADSL WIC e o Cisco 6400 usam uma interface ip não numerada. Esse tipo de interface é adequado para situações em que o número de sub-redes IP disponíveis é restrito.

A interface principal do modo de transferência assíncrona (ATM) não suporta o comando ip unnumbered; use subinterfaces ponto-a-ponto ATM.

O serviço de roteamento RFC1483 conecta assinantes a um Cisco 6400 usando encapsulamento AAL5SNAP para transportar tráfego IP sobre ATM. O Node Route Processor (NRP) roteia o tráfego IP conforme necessário.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(5)DA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Requisitos de hardware

Para suportar o ADSL WIC no Cisco 2600/3600, este hardware é exigido:

Cisco 2600 Series Router:

- Slots WIC do chassi

- NM-2W

Cisco 3600 Series Router:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Observação: para o Cisco 3600, eles não suportam a WIC ADSL:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Requisitos de software

Para suportar a WIC ADSL, estas versões mínimas do Cisco IOS Software são necessárias:

- Software Cisco IOS versão 12.1(5)YB (somente versões Plus) no Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versão 12.1(3)XJ ou posterior (somente versões Plus ou conjunto de recursos ADSL) no Cisco 1700. O recurso ADSL é identificado por "y7" no nome da imagem. Por exemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Observação: ao baixar a imagem para o Cisco 1700, certifique-se de selecionar o nome da imagem 1700. Não faça o download de uma imagem 1720 ou 1750. Os recursos não suportam a WIC ADSL.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas aqui.

- WIC ADSL da Cisco

- Cisco 6400-NRP

WIC ADSL da Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Configurando o Cisco 6400

- Dica técnica do Cisco ADSL

- Suporte técnico DSL

- RFC 1483

- Vários protocolos roteados em PVCs ATM utilizando encapsulamento LLC

- Suporte Técnico - Cisco Systems