Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Os Cisco 1700, 2600 e 3600 Series Routers suportam WAN Interface Card (WIC) de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Todas as três plataformas são configuradas da mesma maneira. No entanto, há diferenças no hardware e na versão do software Cisco IOS® necessárias para cada um. Neste documento, o Cisco 1700/2600/3600 é chamado de "Cisco ADSL WIC".

Este exemplo de configuração mostra uma WIC ADSL Cisco conectada a um multiplexador de acesso de linha de assinante digital (DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer) Cisco 6130. Ela termina em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC).

O Cisco ADSL WIC é configurado com RFC 1483 Bridging. O Cisco 6400 é configurado com o Routed Bridge Encapsulation (RBE).

O recurso ATM RBE no processador de rota de nó (NRP - Node Route Processor) do Cisco 6400 roteia o tráfego Ethernet de IP sobre RFC 1483 interligado de uma LAN interligada por stub.

Os pacotes IP com bridge recebidos em uma interface ATM configurada no modo route-bridge são roteados por meio de um cabeçalho IP. A interface aproveita as características de uma topologia de LAN stub comumente usada para acesso DSL. Ele oferece maior desempenho e flexibilidade em relação ao roteamento e bridging integrados (IRB - Integrated Routing and Bridging).

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, certifique-se de atender a estes pré-requisitos. Para suportar o WIC do ASDL, são necessárias pelo menos estas versões do software Cisco IOS:

- Software Cisco IOS versão 12.1(5)YB (somente versões Plus) no Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versão 12.1(3)XJ ou posterior (somente versões Plus ou conjunto de recursos ADSL) no Cisco 1700. O recurso ADSL é identificado por "y7" no nome da imagem; por exemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Ao fazer download da imagem do Cisco 1700, certifique-se de selecionar o nome da imagem 1700. Não faça o download de uma imagem 1720 ou 1750. Os recursos não suportam a WIC ADSL.

Para suportar a WIC ADSL no Cisco 2600/3600, estas versões de hardware são necessárias:

- 2600: Slots WIC do chassi, NM-2W.

- 3600 : NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W.

Observação: para o Cisco 3600, o NM-1E1R2W, o NM-1E2W e o NM-2E2W não suportam a WIC ADSL .

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(5)DA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama:

Configurações

Para executar telnet para (ou fazer ping) a WIC ADSL da Cisco a partir da Internet, configure um endereço IP e um endereço MAC na interface ATM. Para o endereço IP, configure o mesmo endereço IP na interface ATM configurada na interface Ethernet. Para o endereço MAC, emita o comando show interface eth0. Observe o endereço MAC e configure esse mesmo endereço MAC na interface ATM.

Quando a WIC ADSL da Cisco liga o IP nas interfaces Ethernet e ATM, ambas as interfaces têm o mesmo endereço IP.

Observe o comando no ip routing na configuração.

WIC ADSL Cisco (R1)

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!--- When the router is in bridge mode, the FastEthernet !--- and ATM interfaces can have the same IP address.

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

mac-address 0030.96f8.45bd

!--- This is the MAC address of interface FastEthernet0. !--- Use the IOS command show interface fastethernet 0 !--- to get the MAC address.

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

NRP do Cisco 6400

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

atm route-bridged ip

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico DSL da Cisco

- Arquitetura de linha de base de Routed Bridged Encapsulation

- Encapsulamento de bridge roteado ATM

- Configurando o Cisco 6400

- Suporte técnico ADSL da Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems