Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Catalyst 1900

Catalyst 6000

Troubleshoot

Procedimento de Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento oferece um exemplo de configuração de InterSwitch Trunking (ISL Trunk) entre um Catalyst 1900 Switch e um Catalyst 6500 Switch com uma imagem CatOS em execução. A configuração é semelhante a outros switches CatOS, como os switches da série Catalyst 5500. Comandos relevantes são destacados para a configuração e para os comandos show que ajudam a determinar se o tronco ISL está funcionando.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Antes de tentar utilizar esta configuração, verifique se os seguintes pré-requisitos são atendidos:

- compreendendo conceitos de VLAN

- compreende os conceitos do protocolo VLAN Trunk (VTP)

Componentes Utilizados

As informações deste documento são baseadas nas versões de software abaixo.

- Catalyst 1924-EN com o software versão (Enterprise) V9.00.05

- Catalyst 6509 executando o CatOS com a versão de software 7.3(2)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Material de Suporte

O Catalyst 1900 executa duas versões de imagens: as edições Standard e Enterprise. O truncamento é suportado apenas nas imagens corporativas, suporta apenas o encapsulamento ISL e não suporta 802.1q. Isso limita a capacidade do Catalyst 1900 de formar um tronco com outros Switches do Catalyst compatíveis com o truncamento do ISL. Além disso, o entroncamento só pode ser configurado nas duas portas de uplink de 100 Mbps no Catalyst 1900. Essas são as duas últimas portas no switch normalmente marcadas como Ax e Bx. É possível configurar até 1005 VLANs na imagem do Catalyst 1900 Enterprise. A CLI (Command Line Interface, Interface de Linha de Comando) (semelhante à CLI do Cisco IOS®) só está disponível na imagem corporativa do Catalyst 1900.

Observação: os switches da série Catalyst 4000, com Supervisor I e II e os switches da série Catalyst 2950 não suportam entroncamento ISL e não podem ser conectados ao Catalyst 1900. Os Switches Catalyst 5500 suportam ISL em determinados módulos.B1623 Emita o comando show port capabilities <mod/port> para descobrir se um módulo ou porta específica suporta entroncamento ISL.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

A configuração de truncamento pode ser realizada de duas maneiras, pelo menu ou pelo CLI. O exemplo a seguir relaciona os comandos de configuração do modo CLI:

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address: 00-E0-1E-87-36-C0

PCA Number: 73-2239-01

PCA Serial Number: 6510304

Model Number: WS-C1924-EN

System Serial Number: FAA0135Y00N

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

Enter Selection: K

CLI session with the switch is open.

To end the CLI session, enter [Exit].

Cat1924-EN>

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

As etapas básicas dessa configuração são as seguintes:

1. Configure o nome de domínio e o modo do VTP (como um dos switches deve estar operando pelo menos no servidor VTP e o outro no modo de cliente VTP). Para este documento, defina do nome do domínio do VTP como "DOC".

2. Configure as portas de entroncamento (vá para a configuração de interface e defina os parâmetros de entroncamento).

3. Definir os VLANs apropriados no Switch que está operando como um servidor de VTP.

4. Emita os comandos de exibição mais apropriados para verificar a operação de entroncamento.

Deve haver pelo menos um servidor VTP em um domínio. A VTP server can be configured on a Catalyst 6000 or a Catalyst 1900 Switch. Neste exemplo, o Catalyst 6000 está configurado como um servidor VTP e o Catalyst 1900 está configurado como um cliente VTP. Isso ocorre porque o Catalyst 6500 é mais eficiente que o Catalyst 1900 e, portanto, pode lidar melhor com os recursos do servidor.

Este documento usa a configuração mostrada abaixo:

- Catalyst 6000

- Catalyst 1924-EN

Catalyst 6000

Cat6000 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

...............

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Nov 25 2002, 02:53:50

!

#version 7.3(2)

!

set prompt Cat6000

!

#!

#vtp

set vtp domain DOC

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active

stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp

ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

!--- Output suppressed.

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set trunk 6/1  desirable isl 1-1005,1025-4094

!--- Output suppressed.

end

Observação: o modo de tronco pode ser 802.1q ou ISL. O modo ISL é utilizado para a porta de troncos do Catalyst 6000 porque o Catalyst 1900 suporta apenas o ISL.

Catalyst 1924-EN

Cat1924-EN#configure terminal

!--- Setup the VTP domain name. Note that this is

!--- case sensitive and it must be identical with the domain

!--- name configured on the VTP server (Catalyst 6000).

Cat1924-EN(config)#vtp domain DOC

!--- To change the VTP mode to client. There are three VTP modes supported:

!--- server, transparent, and client.

Cat1924-EN(config)#vtp client

!--- Set the interface up as a trunk port (this is interface Bx).

Cat1924-EN(config)#int fast0/27

Cat1924-EN(config-if)#trunk desirable

Cat1924-EN#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

vtp domain "DOC"

!

vtp client

!

vlan 2 name "VLAN0002" sde 100002 state Operational mtu 1500

!

!

hostname "Cat1924-EN"

!

interface Ethernet 0/27

trunk Desirable

line console

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

Determinados comandos show são suportados pelo Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) , que permite que você veja uma análise da saída do comando.

Catalyst 1900

- show vtp - este comando verifica a configuração do VTP, conforme mostrado no exemplo abaixo.

Cat1924-EN#show vtp

VTP version: 1

Configuration revision: 0

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs: 5

VTP domain name : DOC

VTP password :

VTP operating mode : Client

VTP pruning mode : Disabled

VTP traps generation : Enabled

Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-24-2002 19:41:22

- show vtp statistics - este comando verifica anúncios do VTP, conforme mostrado na saída abaixo.

Cat1924-EN#show vtp statistics

Receive Statistics Transmit Statistics

----------------------------------- -----------------------------------

Summary Adverts 4 Summary Adverts 1

Subset Adverts 3 Subset Adverts 0

Advert Requests 0 Advert Requests 3

Configuration Errors:

Revision Errors 0  !non zero values indicates non-propagation of vlan changes (ie add/delete)

Digest Errors 0    !non zero values indicates mismatch in vtp password

VTP Pruning Statistics:

Port Join Received Join Transmitted Summary Adverts received

with no pruning support

---- ------------- ---------------- ------------------------

A 0 0 0

B 0 0 0

Cat1924-EN#

Catalyst 6000

- show trunk 6/1 - Este comando verifica a configuração do tronco, como mostrado na saída:

Cat6000 (enable) show trunk 6/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

6/1       desirable    isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

- show vtp domain - Este comando verifica a configuração do VTP, como mostrado na saída:

Cat6000 (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

DOC                              1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

8          1023             2               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

192.168.1.2     disabled disabled 2-1000

- show vtp statistics - Este comando verifica as estatísticas de VTP, como mostrado na saída:

Cat6000 (enable) show vtp statistics

VTP statistics:

summary advts received 1

subset advts received 0

request advts received 1

summary advts transmitted 89

subset advts transmitted 5

request advts transmitted 0

No of config revision errors 0

No of config digest errors 0

VTP pruning statistics:

Trunk    Join Transmitted Join Received Summary advts received from GVRP PDU

non-pruning-capable device  Received

-------- ---------------- ------------- --------------------------- ----------

15/1     0                0             0                           0

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Procedimento de Troubleshooting

Essas são informações relevantes sobre Troubleshooting para essa configuração. Conclua estes passos para solucionar problemas de entroncamento entre os switches.

1. O nome do domínio VTP deve ser idêntico (o nome do domínio VTP diferencia maiúsculas de minúsculas).

2. A senha do VTP deve ser idêntica.

3. Deve haver pelo menos um Switch configurado como o servidor VTP no domínio VTP.

4. Pode haver mais de um cliente VTP em um domínio VTP.

Observação: as etapas 1 e 2 podem ser verificadas se você emitir o comando show vtp domain. Se houver uma incompatibilidade de resultados em qualquer uma das etapas, o entroncamento VTP não funcionará.

Informações Relacionadas

- Formato da estrutura do enlace InterSwitch

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems