Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurações

Depurar e solucionar problemas

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento discute a configuração de troncos do Inter-Switch Link Protocol (ISL) em roteadores Cisco externos como os das séries 7500/7000, 3600, 4500, ou 2500. Este documento não aborda a configuração dos troncos de ISL em switches da Camada 2 (L2) e Camada (L3) como o Cisco Catalyst 6500 ou 4500.

Para obter informações sobre como configurar troncos ISL e 802.1Q entre Catalyst L2 e L3 Switches que executam Catalyst OS (CatOS) ou Cisco IOS® Software, consulte um destes:

- As informações relacionadas