Métodos de encapsulamento de Ethernet

Na Ethernet, você tem quatro formatos de encapsulamento:

- Ethernet Versão II

- Enquadramento específico da Novell

- Ethernet 802.3/802.2 sem SNAP

- Ethernet 802.3/802.2 com SNAP

Ethernet Versão II

- Cisco: ipx encapsulation arpa

- Novell: Ethernet_II

+-----------+--------+---------+----------

| Dst | Src |  Type  | Data...

|     |     |(0x8137)|(checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+---------+----------

<- 6 -><- 6 -><-- 2 -->

Enquadramento específico da Novell (bruto 802.3)

- Cisco: ipx encapsulation novell-ether

- Novell: Ethernet_802.3 (encapsulamento Novell padrão antigo, versões 2.x a 3.11)

+-----------+--------+---------+----------

| Dst | Src | Length | Data...

|     |     |        | (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+---------+----------

<- 6 -><- 6 -><-- 2 -->

Ethernet 802.3/802.2 sem SNAP

- Cisco: ipx encapsulation sap (anterior ao Cisco IOS ver. 10.0: iso1 de encapsulamento Novell)

- Novell: Ethernet_802.2 (encapsulamento Novell padrão de novo estilo, versões > 3.11)

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control| Data...

|     |     |        |(0xE0)|(0xE0)|(0x03) |(checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

<- 6 -><- 6 -><- 2 ->

Ethernet 802.3/802.2 com SNAP

- Cisco: ipx encapsulation snap

- Novell: Ethernet_snap

+-----------+--------+-------------+-------+--

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control|

|     |     |        |(0xAA)|(0xAA)|(0x03) |

+-----------+--------+-------------+-------+---...

<-----LLC2 (802.2)--->

<-- 3 --> <-- 2 -->

...-+----------+--------+-----------

| Org Code |  Type  | Data...

|   OUI    |(0x8137)| (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

...-+----------+--------+-----------

A Ethernet usa o campo type para determinar o protocolo do pacote. 802.3/802.2 use os campos DSAP e SSAP.

Como há apenas 256 possíveis valores de SAP, eles são bem difíceis de obter. O número SAP especial de AA foi atribuído para indicar que há mais cabeçalhos após o cabeçalho 802.2 que devem ser analisados para determinar o protocolo de nível de rede. Este é o cabeçalho SNAP que usa o mesmo tipo de campo usado pela Ethernet V2.

Examples

O IP em uma Ethernet pode ser indicado por Ethernet V2 tipo 0x0800, 802.2 código SAP 0x06; ou um código SAP de 0xAA seguido por um código de tipo SNAP de 0x0800.

AppleTalk pode ser indicado por Ethernet V2 tipo 0x809B (Fase I) ou por um código SAP de 0xAA seguido por um código de tipo SNAP de 0x809B (Fase II). No momento, o AppleTalk nunca é enviado como um pacote 802.3/802.2 com um código SAP exclusivo.

Novell pode ser encontrado como Ethernet do tipo 0x8137 ou como um pacote 802.3 bruto. Ele não é enviado como um pacote 802.3/802.2 com um código SAP exclusivo.

Há apenas alguns valores SAP que você provavelmente executará. São elas:

- 04 - IBM SNA

- 06 - IP

- 80 - 3Com

- AA - SNAP

- BC - Banyan

- E0 - Novell (TR)

- F4 - Lan Manager FE - CLNS

Métodos de encapsulamento FDDI

No FDDI, você tem apenas três formatos de encapsulamento:

- FDDI-Raw

- FDDI com LLC

- FDDI com LLC e SNAP

FDDI-Raw

- Cisco: ipx encapsulation fddi-raw (IOS 11.1.x e superior)

- Novell: FDDI_raw (usado somente de fornecedores terceirizados, não da Novell)

+-----------+--------+---------+----------

| Dst | Src | Length | Data...

|     |     |        | (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+---------+----------

<- 6 -><- 6 -><-- 2 -->

FDDI com LLC

- Cisco: ipx encapsulation sap (IOS 10.0 anterior: iso1 de encapsulamento Novell)

- Novell: FDDI_802.2

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control| Data...

|     |     |        |(0xE0)|(0xE0)|(0x03) |(checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

<- 6 -><- 6 -><- 2 ->

FDDI com LLC e SNAP

- Cisco: ipx encapsulation snap (encapsulamentos IPX padrão em FDDI da Cisco)

- Novell: FDDI_snap (encapsulamento padrão em servidores Novell FDDI)

+-----------+--------+-------------+-------+--

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control|

|     |     |        |(0xAA)|(0xAA)|(0x03) |

+-----------+--------+-------------+-------+---...

<-----LLC2 (802.2)--->

<-- 3 --> <-- 2 -->

...-+----------+--------+-----------

| Org Code |  Type  | Data...

|   OUI    |(0x8137)| (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

...-+----------+--------+-----------

Informações Relacionadas

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems